-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 1167660 Mean 1221 RMS 4647 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 1167660 Mean 5.081 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 7.506e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.899e+04 RMS 9.28 Underflow 1.093e+06 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 1167660 Mean 1195 RMS 4709 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 1167660 Mean -38.68 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 7.513e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 9.81 Underflow 1.093e+06 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 1167660 Mean 1244 RMS 4736 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 1167660 Mean -1.884 RMS 1.049 Underflow 1710 Overflow 7.643e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.925e+04 RMS 10.65 Underflow 1.092e+06 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 1167660 Mean 1281 RMS 4733 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 30.42 RMS 1.504 Underflow 1134 Overflow 7.924e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.921e+04 RMS 12.55 Underflow 1.092e+06 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 1167660 Mean 1281 RMS 4780 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -2.686 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 8.159e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.91e+04 RMS 19.91 Underflow 1.089e+06 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 1167660 Mean 1336 RMS 4894 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 1167660 Mean -6.41 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 8.168e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 18.84 Underflow 1.086e+06 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 1167660 Mean 663.8 RMS 3524 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 1167660 Mean -11.21 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 4.146e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.906e+04 RMS 7.924 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 1167660 Mean 671.4 RMS 3559 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 1167660 Mean -10.93 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 4.142e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.923e+04 RMS 9.042 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 1167660 Mean 686.1 RMS 3550 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 1167660 Mean 5.654 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.2e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.922e+04 RMS 9.079 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 1167660 Mean 709.9 RMS 3549 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 1167660 Mean 27.75 RMS 1.373 Underflow 0 Overflow 4.262e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 9.538 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 1167660 Mean 639.2 RMS 3540 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 1167660 Mean -38.46 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 4.174e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.913e+04 RMS 14.15 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 1167660 Mean 698.8 RMS 3554 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 1167660 Mean 15.13 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 6.331 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 1167660 Mean 760.8 RMS 3759 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 1167660 Mean -1.34 RMS 0.8672 Underflow 0 Overflow 4.617e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.93e+04 RMS 6.26 Underflow 1.122e+06 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 1167660 Mean 763.9 RMS 3738 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 1167660 Mean 5.146 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 4.628e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 6.349 Underflow 1.121e+06 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 1167660 Mean 790.1 RMS 3767 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 1167660 Mean 20.68 RMS 1.344 Underflow 36 Overflow 4.678e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.923e+04 RMS 8.414 Underflow 1.121e+06 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 1167660 Mean 807.4 RMS 3783 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 33.74 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 4.691e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.93e+04 RMS 9.255 Underflow 1.121e+06 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 1167660 Mean 744.9 RMS 3758 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -25.19 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 4.707e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.909e+04 RMS 9.844 Underflow 1.121e+06 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 1167660 Mean 788 RMS 3770 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 1167660 Mean 13.2 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 4.732e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.913e+04 RMS 12.06 Underflow 1.12e+06 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 1167660 Mean 667 RMS 3505 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 1167660 Mean 2.875 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 4.097e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 3.602 Underflow 1.127e+06 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 1167660 Mean 644.3 RMS 3484 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 1167660 Mean -15.5 RMS 1.419 Underflow 0 Overflow 4.048e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.905e+04 RMS 3.507 Underflow 1.127e+06 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 1167660 Mean 667.9 RMS 3518 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 1167660 Mean -2.141 RMS 1.176 Underflow 18 Overflow 4.108e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.916e+04 RMS 4.743 Underflow 1.127e+06 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 1167660 Mean 698.1 RMS 3539 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 1167660 Mean 17.06 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 4.221e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.909e+04 RMS 14.51 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 1167660 Mean 706.5 RMS 3580 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 1167660 Mean 12.55 RMS 1.391 Underflow 0 Overflow 4.23e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 9.988 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 1167660 Mean 725.5 RMS 3565 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 1167660 Mean 34.27 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 4.23e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.911e+04 RMS 18 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 1167660 Mean 708 RMS 3597 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 1167660 Mean 7.677 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 4.264e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.919e+04 RMS 5.781 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 1167660 Mean 710.4 RMS 3610 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 1167660 Mean 7.356 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 4.275e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.925e+04 RMS 5.651 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 1167660 Mean 671 RMS 3583 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 1167660 Mean -28.45 RMS 1.369 Underflow 324 Overflow 4.288e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.902e+04 RMS 7.143 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 1167660 Mean 711.5 RMS 3583 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 10.73 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 4.318e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.904e+04 RMS 7.749 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 1167660 Mean 711.1 RMS 3630 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -0.7087 RMS 0.7995 Underflow 0 Overflow 4.325e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.922e+04 RMS 9.141 Underflow 1.124e+06 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 1167660 Mean 706.6 RMS 3590 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 1167660 Mean 2.437 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 4.325e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.901e+04 RMS 10.53 Underflow 1.124e+06 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 1167660 Mean 658.2 RMS 3550 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 1167660 Mean -25.3 RMS 1.412 Underflow 0 Overflow 4.176e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.909e+04 RMS 5.03 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 1167660 Mean 705.1 RMS 3552 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 1167660 Mean 21.53 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 4.176e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 7.848 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 1167660 Mean 688.9 RMS 3560 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 1167660 Mean 3.648 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 4.194e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.92e+04 RMS 6.68 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 1167660 Mean 706.2 RMS 3580 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 1167660 Mean 12.86 RMS 1.416 Underflow 0 Overflow 4.266e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.92e+04 RMS 8.696 Underflow 1.125e+06 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 1167660 Mean 695.1 RMS 3527 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 1167660 Mean 19.73 RMS 1.483 Underflow 0 Overflow 4.212e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.912e+04 RMS 7.949 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 1167660 Mean 715.9 RMS 3573 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 1167660 Mean 24.58 RMS 1.55 Underflow 0 Overflow 4.214e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 18.13 Underflow 1.126e+06 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 1167660 Mean 662.4 RMS 3470 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 1167660 Mean 11.2 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.978e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.916e+04 RMS 4.335 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 1167660 Mean 653.7 RMS 3485 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 1167660 Mean -0.5307 RMS 0.8649 Underflow 0 Overflow 3.994e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.923e+04 RMS 4.34 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 1167660 Mean 693.1 RMS 3482 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 1167660 Mean 36.83 RMS 1.356 Underflow 54 Overflow 4.005e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 6.069 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 1167660 Mean 670 RMS 3518 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 5.249 RMS 1.346 Underflow 36 Overflow 4.027e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.929e+04 RMS 10.18 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 1167660 Mean 631.3 RMS 3528 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -37.22 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.046e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.925e+04 RMS 10.15 Underflow 1.127e+06 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 1167660 Mean 660.6 RMS 3510 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 1167660 Mean -4.518 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 4.046e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.919e+04 RMS 8.944 Underflow 1.127e+06 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 1167660 Mean 622.4 RMS 3383 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 1167660 Mean 0.08719 RMS 1.166 Underflow 0 Overflow 3.821e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.902e+04 RMS 4.786 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 1167660 Mean 624.6 RMS 3402 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 1167660 Mean -1.265 RMS 0.7207 Underflow 0 Overflow 3.821e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.912e+04 RMS 5.219 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 1167660 Mean 639 RMS 3399 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 1167660 Mean 14.07 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.818e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.913e+04 RMS 4.729 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 1167660 Mean 617.2 RMS 3410 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 1167660 Mean -9.562 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 3.816e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 4.737 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 1167660 Mean 614.4 RMS 3389 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 1167660 Mean -7.897 RMS 1.42 Underflow 0 Overflow 3.811e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.907e+04 RMS 4.633 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 1167660 Mean 626 RMS 3406 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 1167660 Mean 0.7726 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 3.809e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 4.755 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 1167660 Mean 576.5 RMS 3275 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 1167660 Mean -1.674 RMS 0.9657 Underflow 0 Overflow 3.542e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.913e+04 RMS 7.275 Underflow 1.132e+06 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 1167660 Mean 555.3 RMS 3262 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 1167660 Mean -19.16 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 3.551e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.91e+04 RMS 7.936 Underflow 1.133e+06 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 1167660 Mean 599.2 RMS 3329 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 1167660 Mean 6.089 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.928e+04 RMS 12.43 Underflow 1.132e+06 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 1167660 Mean 601.8 RMS 3320 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 10.81 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 3.589e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.926e+04 RMS 11.94 Underflow 1.132e+06 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 1167660 Mean 582.4 RMS 3271 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 1167660 Mean 9.432 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 3.479e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.926e+04 RMS 7.84 Underflow 1.133e+06 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 1167660 Mean 586.2 RMS 3284 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 1167660 Mean 10.34 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 3.485e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.932e+04 RMS 8.626 Underflow 1.133e+06 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 1167660 Mean 648.1 RMS 3466 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 1167660 Mean 0.7871 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 3.972e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.921e+04 RMS 9.341 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 1167660 Mean 654.3 RMS 3441 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 1167660 Mean 15.85 RMS 1.402 Underflow 0 Overflow 3.916e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.921e+04 RMS 5.38 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 1167660 Mean 634.8 RMS 3426 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 1167660 Mean -0.4744 RMS 1.022 Underflow 0 Overflow 3.915e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.913e+04 RMS 5.091 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 1167660 Mean 635 RMS 3462 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 1167660 Mean -13.86 RMS 1.402 Underflow 72 Overflow 3.962e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.911e+04 RMS 10.93 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 1167660 Mean 605.5 RMS 3438 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 1167660 Mean -33.68 RMS 1.533 Underflow 0 Overflow 3.934e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.911e+04 RMS 9.59 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 1167660 Mean 640.2 RMS 3462 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 1167660 Mean -5.883 RMS 1.452 Underflow 0 Overflow 3.935e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.919e+04 RMS 6.751 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 1167660 Mean 641.1 RMS 3387 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 1167660 Mean 24.29 RMS 1.373 Underflow 36 Overflow 3.753e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.924e+04 RMS 6.889 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 1167660 Mean 607.2 RMS 3380 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 1167660 Mean -8.712 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 3.757e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.915e+04 RMS 8.639 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 1167660 Mean 634.2 RMS 3426 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 1167660 Mean 2.481 RMS 1.356 Underflow 18 Overflow 3.839e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.922e+04 RMS 12.05 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 1167660 Mean 627.3 RMS 3406 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 0.6009 RMS 1.273 Underflow 144 Overflow 3.825e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.914e+04 RMS 8.49 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 1167660 Mean 616.4 RMS 3403 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -5.492 RMS 1.451 Underflow 0 Overflow 3.775e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.923e+04 RMS 15.56 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 1167660 Mean 619.5 RMS 3387 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 1167660 Mean 0.3978 RMS 1.379 Underflow 18 Overflow 3.776e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.914e+04 RMS 8.409 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 1167660 Mean 546 RMS 3191 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 1167660 Mean -1.356 RMS 1.164 Underflow 0 Overflow 3.341e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.915e+04 RMS 6.421 Underflow 1.134e+06 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 1167660 Mean 549.1 RMS 3197 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 1167660 Mean 0.3239 RMS 1.232 Underflow 0 Overflow 3.346e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 5.34 Underflow 1.134e+06 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 1167660 Mean 531 RMS 3174 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 1167660 Mean -12.43 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 3.364e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.909e+04 RMS 4.724 Underflow 1.134e+06 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 1167660 Mean 542.8 RMS 3222 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 1167660 Mean -14.26 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 3.415e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 10.27 Underflow 1.134e+06 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 1167660 Mean 565.6 RMS 3229 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 1167660 Mean 3.005 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 3.447e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.91e+04 RMS 8.138 Underflow 1.133e+06 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 1167660 Mean 560.8 RMS 3208 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 1167660 Mean 5.741 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 3.447e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.91e+04 RMS 21.31 Underflow 1.134e+06 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 1167660 Mean 648.4 RMS 3504 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 1167660 Mean -12.42 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 4.01e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.923e+04 RMS 9.775 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 1167660 Mean 640.8 RMS 3479 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 1167660 Mean -15.38 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 4.01e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.909e+04 RMS 18.27 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 1167660 Mean 652 RMS 3485 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 1167660 Mean -3.319 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 4.009e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.919e+04 RMS 10.52 Underflow 1.128e+06 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 1167660 Mean 659 RMS 3451 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 1167660 Mean 19.15 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.888e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.927e+04 RMS 6.49 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 1167660 Mean 618.4 RMS 3424 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -13.47 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.847e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 4.625 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 1167660 Mean 629.9 RMS 3420 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 1167660 Mean -0.5707 RMS 0.9417 Underflow 0 Overflow 3.843e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 4.544 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 1167660 Mean 613.8 RMS 3384 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 1167660 Mean -4.259 RMS 1.459 Underflow 432 Overflow 3.787e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.914e+04 RMS 4.487 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 1167660 Mean 581.1 RMS 3370 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 1167660 Mean -35.23 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 3.784e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.901e+04 RMS 4.985 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 1167660 Mean 634.2 RMS 3376 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 1167660 Mean 17.11 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 3.785e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.911e+04 RMS 6.141 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 1167660 Mean 604.1 RMS 3407 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 1167660 Mean -24.53 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.85e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.907e+04 RMS 7.378 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 1167660 Mean 618.6 RMS 3401 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 1167660 Mean -6.507 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 3.838e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.914e+04 RMS 5.273 Underflow 1.13e+06 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 1167660 Mean 604 RMS 3394 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 1167660 Mean -21.12 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.836e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.904e+04 RMS 4.815 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 1167660 Mean 661.8 RMS 3422 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 1167660 Mean 27.17 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 3.883e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 1167660 Mean 1.911e+04 RMS 7.608 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 1167660 Mean 676.8 RMS 3445 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 1167660 Mean 37.97 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 3.883e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 1167660 Mean 1.925e+04 RMS 9.439 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 1167660 Mean 663.7 RMS 3422 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 1167660 Mean 30.64 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 3.879e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 4.924 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 1167660 Mean 630.9 RMS 3423 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 1167660 Mean -1.98 RMS 1.072 Underflow 0 Overflow 3.872e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 1167660 Mean 1.915e+04 RMS 4.314 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 1167660 Mean 630.2 RMS 3418 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 1167660 Mean -1.389 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 1167660 Mean 1.913e+04 RMS 4.22 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 1167660 Mean 626.1 RMS 3440 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 1167660 Mean -8.995 RMS 1.278 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 1167660 Mean 1.926e+04 RMS 3.505 Underflow 1.129e+06 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 1167660 Mean 1004 RMS 4281 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 1167660 Mean -0.8632 RMS 0.898 Underflow 0 Overflow 6.151e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 1167660 Mean 1.925e+04 RMS 5.934 Underflow 1.107e+06 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 1167660 Mean 997.2 RMS 4264 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 1167660 Mean -3.829 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 6.151e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 1167660 Mean 1.918e+04 RMS 6.418 Underflow 1.107e+06 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 1167660 Mean 1024 RMS 4268 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 1167660 Mean 22.53 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 6.145e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 1167660 Mean 1.923e+04 RMS 7.035 Underflow 1.107e+06 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 1167660 Mean 1004 RMS 4271 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 1167660 Mean -3.251 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 6.147e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 1167660 Mean 1.912e+04 RMS 8.181 Underflow 1.106e+06 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 1167660 Mean 1007 RMS 4252 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 1167660 Mean 11.54 RMS 1.54 Underflow 0 Overflow 6.075e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 1167660 Mean 1.917e+04 RMS 6.056 Underflow 1.107e+06 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 1167660 Mean 997.2 RMS 4244 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 1167660 Mean 5.178 RMS 1.558 Underflow 0 Overflow 6.075e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 1167660 Mean 1.915e+04 RMS 5.37 Underflow 1.107e+06 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

0.8

1

1.2

1.4

1.6 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Signal RMS vs 12*FE+Chip