-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All_{Entries 685458}

Mean 564.5 RMS 2594 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean 5.937 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 3.073e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.261e+04 RMS 170.6 Underflow 6.551e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All_{Entries 685458}

Mean 531.3 RMS 2639 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean -40.38 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 3.073e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.271e+04 RMS 179.5 Underflow 6.547e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All_{Entries 685458}

Mean 562.5 RMS 2627 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean -1.979 RMS 1.091 Underflow 0 Overflow 3.073e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.28e+04 RMS 168.1 Underflow 6.553e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All_{Entries 685458}

Mean 571.7 RMS 2568 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean 29.09 RMS 1.441 Underflow 0 Overflow 3.042e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.275e+04 RMS 144.1 Underflow 6.563e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All_{Entries 685458}

Mean 555.8 RMS 2607 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -3.356 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 3.022e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.271e+04 RMS 162.9 Underflow 6.553e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All_{Entries 685458}

Mean 553 RMS 2613 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean -8.37 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 3.031e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.272e+04 RMS 165.7 Underflow 6.552e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All_{Entries 685458}

Mean 495.2 RMS 2438 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean -9.245 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 2.878e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.23e+04 RMS 89.23 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All_{Entries 685458}

Mean 511.8 RMS 2486 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean -8.698 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.878e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.239e+04 RMS 103 Underflow 6.567e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All_{Entries 685458}

Mean 516.1 RMS 2461 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean 4.594 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.911e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.237e+04 RMS 93.85 Underflow 6.571e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All_{Entries 685458}

Mean 545 RMS 2478 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean 25.3 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.236e+04 RMS 103.7 Underflow 6.566e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All_{Entries 685458}

Mean 489.3 RMS 2505 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean -40.76 RMS 3.095 Underflow 0 Overflow 2.938e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.233e+04 RMS 116.8 Underflow 6.561e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All_{Entries 685458}

Mean 544.3 RMS 2505 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean 13.37 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.236e+04 RMS 123.2 Underflow 6.56e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All_{Entries 685458}

Mean 526.5 RMS 2521 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean -1.105 RMS 0.8224 Underflow 0 Overflow 2.923e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.258e+04 RMS 92.14 Underflow 6.567e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All_{Entries 685458}

Mean 540.3 RMS 2534 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean 5.441 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 2.923e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.255e+04 RMS 100.5 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All_{Entries 685458}

Mean 553.7 RMS 2529 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean 21.64 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.923e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.258e+04 RMS 112 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All_{Entries 685458}

Mean 569.3 RMS 2540 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean 34.79 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 2.918e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.264e+04 RMS 95.43 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All_{Entries 685458}

Mean 502.9 RMS 2522 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -27.25 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 2.911e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.25e+04 RMS 94.2 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All_{Entries 685458}

Mean 542.4 RMS 2520 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean 12.4 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 2.912e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.252e+04 RMS 94.41 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All_{Entries 685458}

Mean 500 RMS 2416 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean 4.849 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.788e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.229e+04 RMS 68.13 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All_{Entries 685458}

Mean 475.2 RMS 2395 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean -15.17 RMS 1.433 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.218e+04 RMS 59.74 Underflow 6.579e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All_{Entries 685458}

Mean 492.8 RMS 2418 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean -3.765 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.226e+04 RMS 69.76 Underflow 6.577e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All_{Entries 685458}

Mean 515.7 RMS 2429 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean 13.47 RMS 1.414 Underflow 0 Overflow 2.839e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.227e+04 RMS 70.86 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All_{Entries 685458}

Mean 530.4 RMS 2471 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean 11.28 RMS 1.49 Underflow 0 Overflow 2.918e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.229e+04 RMS 89.08 Underflow 6.565e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All_{Entries 685458}

Mean 554.7 RMS 2472 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean 33.25 RMS 1.433 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.228e+04 RMS 166.3 Underflow 6.563e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All_{Entries 685458}

Mean 553.2 RMS 2554 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean 5.333 RMS 1.771 Underflow 0 Overflow 3.089e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.247e+04 RMS 71.59 Underflow 6.553e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All_{Entries 685458}

Mean 570 RMS 2593 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean 6.764 RMS 1.464 Underflow 0 Overflow 3.089e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.251e+04 RMS 87.05 Underflow 6.546e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All_{Entries 685458}

Mean 523.9 RMS 2556 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean -28.41 RMS 2.546 Underflow 0 Overflow 3.084e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.236e+04 RMS 83.91 Underflow 6.549e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All_{Entries 685458}

Mean 553.9 RMS 2532 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean 10.6 RMS 1.667 Underflow 0 Overflow 3.089e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.236e+04 RMS 71.03 Underflow 6.553e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All_{Entries 685458}

Mean 555.8 RMS 2577 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -1.102 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 3.077e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.249e+04 RMS 110.4 Underflow 6.55e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All_{Entries 685458}

Mean 558.4 RMS 2564 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean 1.127 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.092e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.235e+04 RMS 86.45 Underflow 6.545e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All_{Entries 685458}

Mean 534.5 RMS 2560 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean -24.17 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 3.121e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.227e+04 RMS 82.46 Underflow 6.543e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All_{Entries 685458}

Mean 578.8 RMS 2549 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean 22.92 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 3.119e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.227e+04 RMS 76.14 Underflow 6.544e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All_{Entries 685458}

Mean 560.5 RMS 2561 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean 1.575 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 3.157e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.23e+04 RMS 77.08 Underflow 6.543e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All_{Entries 685458}

Mean 570.7 RMS 2562 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean 10.38 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 3.159e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.229e+04 RMS 80.34 Underflow 6.542e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All_{Entries 685458}

Mean 582.3 RMS 2570 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean 17.48 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 3.159e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.227e+04 RMS 87.49 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All_{Entries 685458}

Mean 589.6 RMS 2578 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean 22.96 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 3.159e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.232e+04 RMS 88.6 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All_{Entries 685458}

Mean 563.3 RMS 2560 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean 10.98 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.047e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.243e+04 RMS 94.77 Underflow 6.55e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All_{Entries 685458}

Mean 553.4 RMS 2570 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean -0.7063 RMS 0.8003 Underflow 0 Overflow 3.047e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.247e+04 RMS 96.54 Underflow 6.55e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All_{Entries 685458}

Mean 588.5 RMS 2559 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean 36.75 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 3.047e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.246e+04 RMS 96.81 Underflow 6.55e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All_{Entries 685458}

Mean 548.6 RMS 2546 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean 5.809 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.03e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.25e+04 RMS 82.05 Underflow 6.557e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All_{Entries 685458}

Mean 505.8 RMS 2555 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -40.73 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.024e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.245e+04 RMS 99.02 Underflow 6.555e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All_{Entries 685458}

Mean 541.6 RMS 2558 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean -6.776 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 3.017e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.247e+04 RMS 88.75 Underflow 6.553e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All_{Entries 685458}

Mean 511.1 RMS 2433 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean 3.167 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.871e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.217e+04 RMS 99.64 Underflow 6.568e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All_{Entries 685458}

Mean 500.1 RMS 2421 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean -0.9913 RMS 0.662 Underflow 0 Overflow 2.837e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.22e+04 RMS 67.77 Underflow 6.573e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All_{Entries 685458}

Mean 507.7 RMS 2405 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean 13.63 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 2.871e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.223e+04 RMS 62.12 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All_{Entries 685458}

Mean 501.6 RMS 2459 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean -12.49 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 2.871e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.226e+04 RMS 81.2 Underflow 6.567e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All_{Entries 685458}

Mean 486.9 RMS 2409 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean -9.661 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.871e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.218e+04 RMS 65.6 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All_{Entries 685458}

Mean 510.2 RMS 2451 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean -1.189 RMS 0.8932 Underflow 0 Overflow 2.871e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.226e+04 RMS 79.34 Underflow 6.569e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All_{Entries 685458}

Mean 561.9 RMS 2581 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean -2.282 RMS 2.94 Underflow 0 Overflow 3.207e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.238e+04 RMS 79.91 Underflow 6.543e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All_{Entries 685458}

Mean 542.9 RMS 2575 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean -19.68 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 3.173e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.234e+04 RMS 79.48 Underflow 6.543e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All_{Entries 685458}

Mean 581.2 RMS 2615 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean 4.841 RMS 2.866 Underflow 0 Overflow 3.21e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.245e+04 RMS 92.64 Underflow 6.537e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All_{Entries 685458}

Mean 581.3 RMS 2602 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean 10.03 RMS 2.655 Underflow 0 Overflow 3.17e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.243e+04 RMS 86.61 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All_{Entries 685458}

Mean 579.6 RMS 2608 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean 6.451 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 3.159e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.245e+04 RMS 88.53 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All_{Entries 685458}

Mean 595.7 RMS 2646 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean 7.989 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 3.224e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.25e+04 RMS 105.5 Underflow 6.532e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All_{Entries 685458}

Mean 528.7 RMS 2486 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean 1.671 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.225e+04 RMS 66.31 Underflow 6.56e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All_{Entries 685458}

Mean 537.4 RMS 2465 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean 18.8 RMS 1.395 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.226e+04 RMS 55.68 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All_{Entries 685458}

Mean 512.1 RMS 2451 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean -2.343 RMS 1.247 Underflow 0 Overflow 2.933e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.219e+04 RMS 54.78 Underflow 6.566e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All_{Entries 685458}

Mean 507.1 RMS 2474 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean -17.02 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.219e+04 RMS 65.23 Underflow 6.56e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All_{Entries 685458}

Mean 480.7 RMS 2457 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean -36.11 RMS 2.428 Underflow 0 Overflow 2.932e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.217e+04 RMS 55.04 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All_{Entries 685458}

Mean 516.2 RMS 2475 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean -7.025 RMS 1.42 Underflow 0 Overflow 2.943e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.222e+04 RMS 59.16 Underflow 6.561e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All_{Entries 685458}

Mean 615.4 RMS 2639 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean 24.52 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 3.283e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.24e+04 RMS 93.87 Underflow 6.528e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All_{Entries 685458}

Mean 582.4 RMS 2639 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean -9.526 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 3.284e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.235e+04 RMS 92.75 Underflow 6.526e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All_{Entries 685458}

Mean 591.1 RMS 2634 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean 3.085 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.285e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.24e+04 RMS 85.8 Underflow 6.53e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All_{Entries 685458}

Mean 574.3 RMS 2601 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean -0.8048 RMS 0.7776 Underflow 0 Overflow 3.236e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.234e+04 RMS 71.65 Underflow 6.535e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All_{Entries 685458}

Mean 569.5 RMS 2610 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -8.569 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 3.204e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.236e+04 RMS 75.08 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All_{Entries 685458}

Mean 575.6 RMS 2609 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean -2.504 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 3.209e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.235e+04 RMS 75.46 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All_{Entries 685458}

Mean 573.8 RMS 2584 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean -0.449 RMS 1.221 Underflow 0 Overflow 3.226e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.22e+04 RMS 64.26 Underflow 6.532e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All_{Entries 685458}

Mean 577.2 RMS 2587 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean 2.445 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.227e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.222e+04 RMS 64 Underflow 6.532e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All_{Entries 685458}

Mean 554 RMS 2573 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean -16.89 RMS 1.391 Underflow 0 Overflow 3.233e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.215e+04 RMS 62.66 Underflow 6.533e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All_{Entries 685458}

Mean 560.4 RMS 2597 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean -18.57 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 3.249e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.221e+04 RMS 68.87 Underflow 6.53e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All_{Entries 685458}

Mean 580.1 RMS 2586 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean 2.02 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 3.282e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.215e+04 RMS 73.31 Underflow 6.529e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All_{Entries 685458}

Mean 587.2 RMS 2603 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean 4.778 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.27e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.222e+04 RMS 78.53 Underflow 6.528e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All_{Entries 685458}

Mean 503.4 RMS 2471 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean -12.39 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 2.885e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.234e+04 RMS 84.39 Underflow 6.569e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All_{Entries 685458}

Mean 501.2 RMS 2469 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean -15.02 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 2.892e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.231e+04 RMS 77.65 Underflow 6.567e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All_{Entries 685458}

Mean 524.6 RMS 2499 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean -3.046 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.93e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.236e+04 RMS 93.83 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All_{Entries 685458}

Mean 547.6 RMS 2503 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean 19.25 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.93e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.24e+04 RMS 87.36 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All_{Entries 685458}

Mean 510.7 RMS 2496 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -16.08 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 2.925e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.234e+04 RMS 86.39 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All_{Entries 685458}

Mean 526.2 RMS 2500 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean -1.666 RMS 0.9779 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.237e+04 RMS 87.59 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All_{Entries 685458}

Mean 572.3 RMS 2591 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean -3.012 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 3.222e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.224e+04 RMS 91.85 Underflow 6.533e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All_{Entries 685458}

Mean 537.2 RMS 2575 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean -34.41 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 3.22e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.213e+04 RMS 91.26 Underflow 6.533e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All_{Entries 685458}

Mean 578.8 RMS 2558 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean 15.16 RMS 1.414 Underflow 0 Overflow 3.183e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.219e+04 RMS 81.89 Underflow 6.537e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All_{Entries 685458}

Mean 533.6 RMS 2555 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean -28.08 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 3.166e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.216e+04 RMS 81.5 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All_{Entries 685458}

Mean 557.2 RMS 2568 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean -7.918 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 3.172e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.223e+04 RMS 86.62 Underflow 6.538e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All_{Entries 685458}

Mean 539.4 RMS 2558 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean -23.48 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 3.166e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.217e+04 RMS 86.39 Underflow 6.538e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All_{Entries 685458}

Mean 553.4 RMS 2484 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped_{Entries 685458}

Mean 26.5 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.001e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig_{Entries 685458}

Mean 1.227e+04 RMS 63.47 Underflow 6.56e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All_{Entries 685458}

Mean 580.8 RMS 2532 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped_{Entries 685458}

Mean 38.46 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 3.017e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig_{Entries 685458}

Mean 1.24e+04 RMS 71.72 Underflow 6.554e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All_{Entries 685458}

Mean 585.3 RMS 2552 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped_{Entries 685458}

Mean 30.76 RMS 1.412 Underflow 0 Overflow 3.098e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig_{Entries 685458}

Mean 1.233e+04 RMS 85.98 Underflow 6.546e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All_{Entries 685458}

Mean 554.4 RMS 2560 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped_{Entries 685458}

Mean -3.928 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 3.164e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig_{Entries 685458}

Mean 1.23e+04 RMS 86.34 Underflow 6.544e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All_{Entries 685458}

Mean 565.6 RMS 2584 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped_{Entries 685458}

Mean -3.303 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 3.17e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig_{Entries 685458}

Mean 1.23e+04 RMS 99.19 Underflow 6.538e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All_{Entries 685458}

Mean 559.4 RMS 2593 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped_{Entries 685458}

Mean -11.47 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 3.17e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig_{Entries 685458}

Mean 1.234e+04 RMS 101 Underflow 6.538e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All_{Entries 685458}

Mean 574 RMS 2590 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped_{Entries 685458}

Mean 0.2073 RMS 1.205 Underflow 0 Overflow 3.206e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig_{Entries 685458}

Mean 1.227e+04 RMS 70.46 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All_{Entries 685458}

Mean 567 RMS 2576 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped_{Entries 685458}

Mean -3.527 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.206e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig_{Entries 685458}

Mean 1.22e+04 RMS 70.19 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All_{Entries 685458}

Mean 588.5 RMS 2577 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped_{Entries 685458}

Mean 17.56 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 3.206e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig_{Entries 685458}

Mean 1.222e+04 RMS 70.05 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All_{Entries 685458}

Mean 564.2 RMS 2571 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped_{Entries 685458}

Mean -5.278 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 3.206e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig_{Entries 685458}

Mean 1.217e+04 RMS 70.11 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All_{Entries 685458}

Mean 580.3 RMS 2572 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped_{Entries 685458}

Mean 10.96 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 3.202e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig_{Entries 685458}

Mean 1.22e+04 RMS 68.23 Underflow 6.535e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All_{Entries 685458}

Mean 571.6 RMS 2569 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped_{Entries 685458}

Mean 2.971 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 3.204e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig_{Entries 685458}

Mean 1.217e+04 RMS 68.69 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6

0.8

1

1.2

1.4

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

12100

12200

12300

12400

12500

12600

12700

12800

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

60 80 100 120 140 160 180 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

12100

12200

12300

12400

12500

12600

12700

12800

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

60 80 100 120 140 160 180 Signal RMS vs 12*FE+Chip