-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 316044 Mean 1599 RMS 5334 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 316044 Mean -11.39 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.641e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.926e+04 RMS 11.55 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 316044 Mean 1592 RMS 5298 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 316044 Mean -9.722 RMS 1.262 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.914e+04 RMS 11.57 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 316044 Mean 1631 RMS 5331 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 316044 Mean 19.29 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.928e+04 RMS 12.04 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 316044 Mean 1618 RMS 5392 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 316044 Mean -27.24 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.929e+04 RMS 24.5 Underflow 2.891e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 316044 Mean 1629 RMS 5315 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 316044 Mean 10.85 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.909e+04 RMS 21.47 Underflow 2.892e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 316044 Mean 1603 RMS 5305 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 316044 Mean -1.421 RMS 0.7927 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.917e+04 RMS 11.69 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 316044 Mean 1593 RMS 5312 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 316044 Mean -12.54 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.919e+04 RMS 12.04 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 316044 Mean 1593 RMS 5321 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 316044 Mean -13.98 RMS 1.478 Underflow 0 Overflow 2.658e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.922e+04 RMS 11.47 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 316044 Mean 1604 RMS 5309 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 316044 Mean -14.63 RMS 1.407 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.901e+04 RMS 36.41 Underflow 2.892e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 316044 Mean 1598 RMS 5288 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 316044 Mean -0.5347 RMS 1.23 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 11.88 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 316044 Mean 1601 RMS 5300 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 316044 Mean -0.9482 RMS 0.6822 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.915e+04 RMS 11.67 Underflow 2.896e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 316044 Mean 1626 RMS 5352 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 316044 Mean -6.926 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.916e+04 RMS 21.94 Underflow 2.891e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 316044 Mean 1633 RMS 5330 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 316044 Mean 1.312 RMS 1.38 Underflow 0 Overflow 2.852e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

310

410

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 6.955 Underflow 2.892e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 316044 Mean 1673 RMS 5417 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 316044 Mean -4.375 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 2.851e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.92e+04 RMS 10.02 Underflow 2.885e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 316044 Mean 1682 RMS 5384 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 316044 Mean 18.13 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 2.855e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.914e+04 RMS 23.71 Underflow 2.886e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 316044 Mean 1748 RMS 5536 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 316044 Mean 0.2117 RMS 1.2 Underflow 0 Overflow 2.867e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.928e+04 RMS 24.14 Underflow 2.874e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 316044 Mean 1755 RMS 5488 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 316044 Mean 22.48 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.914e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.917e+04 RMS 25.91 Underflow 2.875e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 316044 Mean 1773 RMS 5480 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 316044 Mean 40.23 RMS 1.413 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 21.76 Underflow 2.874e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 316044 Mean 1705 RMS 5457 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 316044 Mean -6.331 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 2.839e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 25.14 Underflow 2.878e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 316044 Mean 1641 RMS 5336 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 316044 Mean 0.0796 RMS 1.181 Underflow 0 Overflow 2.848e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.904e+04 RMS 11.29 Underflow 2.889e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 316044 Mean 1732 RMS 5505 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 316044 Mean -4.322 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.921e+04 RMS 24.01 Underflow 2.875e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 316044 Mean 1719 RMS 5404 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 316044 Mean 41.01 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.851e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.915e+04 RMS 18.32 Underflow 2.883e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 316044 Mean 1721 RMS 5479 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 316044 Mean -2.709 RMS 1.283 Underflow 1 Overflow 2.927e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.916e+04 RMS 18.19 Underflow 2.877e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 316044 Mean 1759 RMS 5547 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 316044 Mean -12.59 RMS 1.371 Underflow 1 Overflow 2.927e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 30.36 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 316044 Mean 1731 RMS 5530 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 316044 Mean -21.48 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.92e+04 RMS 8.041 Underflow 2.873e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 316044 Mean 1786 RMS 5510 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 316044 Mean 36.96 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.905e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.914e+04 RMS 10.95 Underflow 2.871e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 316044 Mean 1772 RMS 5530 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 316044 Mean 16.51 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 2.911e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.919e+04 RMS 12.11 Underflow 2.871e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 316044 Mean 1768 RMS 5540 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 316044 Mean -0.5175 RMS 1.009 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 13.72 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 316044 Mean 1786 RMS 5530 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 316044 Mean 21.72 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 2.922e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.912e+04 RMS 13.26 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 316044 Mean 1784 RMS 5531 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 316044 Mean 18.68 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 2.922e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.912e+04 RMS 13.87 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 316044 Mean 1781 RMS 5540 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 316044 Mean 20.61 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.905e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.922e+04 RMS 13.36 Underflow 2.871e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 316044 Mean 1788 RMS 5530 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 316044 Mean 32.8 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.922e+04 RMS 8.527 Underflow 2.872e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 316044 Mean 1768 RMS 5505 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 316044 Mean 13.35 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 2.923e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.905e+04 RMS 11.61 Underflow 2.869e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 316044 Mean 1694 RMS 5464 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 316044 Mean -30.55 RMS 1.389 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.903e+04 RMS 14.73 Underflow 2.875e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 316044 Mean 1745 RMS 5535 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 316044 Mean -21.93 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.922e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.909e+04 RMS 15.41 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 316044 Mean 1759 RMS 5536 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 316044 Mean -7.148 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 2.922e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 17.35 Underflow 2.869e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 316044 Mean 1724 RMS 5466 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 316044 Mean 6.569 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 2.842e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.912e+04 RMS 17.28 Underflow 2.877e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 316044 Mean 1726 RMS 5460 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 316044 Mean 9.832 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.842e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.91e+04 RMS 7.107 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 316044 Mean 1717 RMS 5464 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 316044 Mean -1.31 RMS 1.22 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.909e+04 RMS 7.312 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 316044 Mean 1736 RMS 5489 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 316044 Mean 8.817 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.848e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.919e+04 RMS 7.781 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 316044 Mean 1719 RMS 5471 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 316044 Mean -3.012 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 2.849e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.91e+04 RMS 8.619 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 316044 Mean 1700 RMS 5476 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 316044 Mean -23.55 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 2.849e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.91e+04 RMS 8.569 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 316044 Mean 1699 RMS 5470 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 316044 Mean -19.9 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 2.842e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.91e+04 RMS 7.161 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 316044 Mean 1745 RMS 5455 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 316044 Mean 30.51 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 2.842e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.91e+04 RMS 7.039 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 316044 Mean 1725 RMS 5478 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 316044 Mean 2.563 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.915e+04 RMS 7.306 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 316044 Mean 1728 RMS 5472 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 316044 Mean 6.738 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.846e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 7.265 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 316044 Mean 1738 RMS 5477 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 316044 Mean 13.81 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 2.849e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.914e+04 RMS 8.676 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 316044 Mean 1756 RMS 5485 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 316044 Mean 29.85 RMS 1.373 Underflow 0 Overflow 2.849e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.918e+04 RMS 8.923 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 316044 Mean 1707 RMS 5460 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 316044 Mean -3.215 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.914e+04 RMS 12.71 Underflow 2.878e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 316044 Mean 1715 RMS 5439 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 316044 Mean 4.759 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.902e+04 RMS 17.75 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 316044 Mean 1673 RMS 5414 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 316044 Mean -18.98 RMS 1.617 Underflow 0 Overflow 2.837e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.901e+04 RMS 10.35 Underflow 2.879e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 316044 Mean 1708 RMS 5448 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 316044 Mean 6.706 RMS 2.343 Underflow 0 Overflow 2.831e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.916e+04 RMS 9.176 Underflow 2.88e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 316044 Mean 1711 RMS 5459 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 316044 Mean 10.72 RMS 2.27 Underflow 0 Overflow 2.813e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.924e+04 RMS 7.837 Underflow 2.881e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 316044 Mean 1707 RMS 5433 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 316044 Mean 12.97 RMS 2.21 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 8.38 Underflow 2.88e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 316044 Mean 1693 RMS 5476 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 316044 Mean -28.82 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 17.43 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 316044 Mean 1768 RMS 5486 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 316044 Mean 48.36 RMS 1.411 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.928e+04 RMS 13.02 Underflow 2.878e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 316044 Mean 1721 RMS 5491 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 316044 Mean -4.243 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.839e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.92e+04 RMS 16.5 Underflow 2.877e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 316044 Mean 1728 RMS 5437 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 316044 Mean 35.97 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.922e+04 RMS 21.6 Underflow 2.883e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 316044 Mean 1709 RMS 5461 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 316044 Mean 6.445 RMS 1.772 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.923e+04 RMS 8.165 Underflow 2.881e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 316044 Mean 1654 RMS 5379 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 316044 Mean -21.26 RMS 2.362 Underflow 0 Overflow 2.819e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.894e+04 RMS 7.21 Underflow 2.881e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 316044 Mean 1771 RMS 5550 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 316044 Mean 5.495 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.923e+04 RMS 16.89 Underflow 2.87e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 316044 Mean 1766 RMS 5543 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 316044 Mean -6.752 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 14.7 Underflow 2.867e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 316044 Mean 1740 RMS 5485 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 316044 Mean 17.32 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 2.944e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.925e+04 RMS 31.76 Underflow 2.878e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 316044 Mean 1771 RMS 5519 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 316044 Mean 8.52 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 2.939e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.906e+04 RMS 16.49 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 316044 Mean 1699 RMS 5423 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 316044 Mean 14.72 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.923e+04 RMS 4.978 Underflow 2.884e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 316044 Mean 1758 RMS 5556 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 316044 Mean -17.75 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.95e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.915e+04 RMS 22.19 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 316044 Mean 1810 RMS 5560 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 316044 Mean 27.23 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.916e+04 RMS 18.92 Underflow 2.866e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 316044 Mean 1769 RMS 5572 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 316044 Mean -14.05 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.918e+04 RMS 15.77 Underflow 2.867e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 316044 Mean 1720 RMS 5504 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 316044 Mean -42.47 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.891e+04 RMS 15.33 Underflow 2.867e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 316044 Mean 1769 RMS 5480 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 316044 Mean 30.73 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 2.947e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.906e+04 RMS 10.9 Underflow 2.872e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 316044 Mean 1670 RMS 5403 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 316044 Mean -6.302 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.932e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.915e+04 RMS 4.971 Underflow 2.885e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 316044 Mean 1715 RMS 5449 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 316044 Mean -14.58 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.918e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.889e+04 RMS 17.97 Underflow 2.872e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 316044 Mean 1674 RMS 5375 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 316044 Mean 16.7 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.912e+04 RMS 4.628 Underflow 2.886e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 316044 Mean 1706 RMS 5437 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 316044 Mean 7.704 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 7.679 Underflow 2.88e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 316044 Mean 1741 RMS 5474 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 316044 Mean 19.13 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.915e+04 RMS 8.187 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 316044 Mean 1740 RMS 5462 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 316044 Mean 22.39 RMS 1.281 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.911e+04 RMS 7.678 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 316044 Mean 1701 RMS 5450 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 316044 Mean -12.63 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.903e+04 RMS 6.941 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 316044 Mean 1715 RMS 5477 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 316044 Mean -7.101 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 7.905 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 316044 Mean 1751 RMS 5506 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 316044 Mean 19.72 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.926e+04 RMS 7.91 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 316044 Mean 1731 RMS 5443 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 316044 Mean 19.28 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.904e+04 RMS 7.734 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 316044 Mean 1756 RMS 5487 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 316044 Mean 30.36 RMS 1.416 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.92e+04 RMS 8.279 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 316044 Mean 1733 RMS 5488 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 316044 Mean 6.837 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.919e+04 RMS 8.091 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 316044 Mean 1691 RMS 5466 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 316044 Mean -28.39 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.907e+04 RMS 7.805 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 316044 Mean 1722 RMS 5454 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 316044 Mean 7.379 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.844e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.907e+04 RMS 8.458 Underflow 2.876e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 316044 Mean 1650 RMS 5376 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 316044 Mean -1.274 RMS 0.7565 Underflow 0 Overflow 2.782e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 316044 Mean 1.916e+04 RMS 6.116 Underflow 2.888e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 316044 Mean 1694 RMS 5403 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 316044 Mean 24.25 RMS 1.38 Underflow 0 Overflow 2.81e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 316044 Mean 1.921e+04 RMS 20.22 Underflow 2.886e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 316044 Mean 1726 RMS 5452 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 316044 Mean 12.6 RMS 4.098 Underflow 0 Overflow 2.863e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 316044 Mean 1.907e+04 RMS 13.24 Underflow 2.877e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 316044 Mean 1727 RMS 5504 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 316044 Mean -15.33 RMS 1.407 Underflow 0 Overflow 2.889e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 316044 Mean 1.912e+04 RMS 33.55 Underflow 2.873e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 316044 Mean 1736 RMS 5555 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 316044 Mean -39.15 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 2.929e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 316044 Mean 1.913e+04 RMS 27.77 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 316044 Mean 1758 RMS 5529 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 316044 Mean -8.666 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.929e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 316044 Mean 1.906e+04 RMS 26.13 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 316044 Mean 1645 RMS 5392 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 316044 Mean -25.63 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.808e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 316044 Mean 1.907e+04 RMS 22.86 Underflow 2.884e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 316044 Mean 1671 RMS 5418 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 316044 Mean -19.65 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 316044 Mean 1.904e+04 RMS 15.66 Underflow 2.88e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 316044 Mean 1702 RMS 5464 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 316044 Mean -21.42 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 316044 Mean 1.904e+04 RMS 21.21 Underflow 2.875e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 316044 Mean 1706 RMS 5402 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 316044 Mean 21.9 RMS 2.213 Underflow 0 Overflow 2.84e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 316044 Mean 1.904e+04 RMS 9.424 Underflow 2.881e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 316044 Mean 1779 RMS 5532 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 316044 Mean 11.02 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.929e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 316044 Mean 1.909e+04 RMS 20.47 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 316044 Mean 1780 RMS 5557 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 316044 Mean 4.236 RMS 1.38 Underflow 0 Overflow 2.929e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 316044 Mean 1.917e+04 RMS 25.39 Underflow 2.868e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

19350

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Signal RMS vs 12*FE+Chip