-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 328770 Mean 1587 RMS 5287 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 328770 Mean -29.87 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 2.821e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 12.7 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 328770 Mean 1621 RMS 5293 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 328770 Mean 1.283 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.828e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.892e+04 RMS 13.71 Underflow 3.006e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 328770 Mean 1580 RMS 5227 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 328770 Mean -6.27 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 2.817e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.883e+04 RMS 10.91 Underflow 3.011e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 328770 Mean 1623 RMS 5289 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 328770 Mean -0.8692 RMS 0.5098 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.885e+04 RMS 15.06 Underflow 3.004e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 328770 Mean 1639 RMS 5305 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 328770 Mean 9.388 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.891e+04 RMS 15.51 Underflow 3.004e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 328770 Mean 1637 RMS 5302 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 328770 Mean 7.937 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.89e+04 RMS 15.96 Underflow 3.004e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 328770 Mean 1606 RMS 5268 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 328770 Mean 0.3837 RMS 1.242 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.889e+04 RMS 11.91 Underflow 3.008e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 328770 Mean 1589 RMS 5240 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 328770 Mean -5.288 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 2.822e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.883e+04 RMS 11.52 Underflow 3.01e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 328770 Mean 1629 RMS 5285 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 328770 Mean 6.612 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.833e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 15.67 Underflow 3.004e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 328770 Mean 1659 RMS 5281 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 328770 Mean 37.44 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.886e+04 RMS 20.03 Underflow 3.005e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 328770 Mean 1605 RMS 5290 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 328770 Mean -15.97 RMS 1.412 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 16.26 Underflow 3.006e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 328770 Mean 1641 RMS 5271 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 328770 Mean 21.81 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.88e+04 RMS 16.09 Underflow 3.004e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 328770 Mean 1484 RMS 5090 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 328770 Mean -8.942 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 2.614e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 7.059 Underflow 3.027e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 328770 Mean 1493 RMS 5116 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 328770 Mean -7.642 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 2.619e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.894e+04 RMS 6.313 Underflow 3.027e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 328770 Mean 1519 RMS 5163 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 328770 Mean -8.926 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.897e+04 RMS 10.13 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 328770 Mean 1538 RMS 5135 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 328770 Mean 15.77 RMS 1.41 Underflow 0 Overflow 2.678e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 11.21 Underflow 3.022e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 328770 Mean 1591 RMS 5209 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 328770 Mean 30.14 RMS 1.452 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.899e+04 RMS 22.34 Underflow 3.017e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 328770 Mean 1571 RMS 5216 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 328770 Mean 3.347 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.893e+04 RMS 23.14 Underflow 3.015e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 328770 Mean 1491 RMS 5099 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 328770 Mean -4.612 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.619e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 7.058 Underflow 3.027e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 328770 Mean 1499 RMS 5100 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 328770 Mean 0.7939 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 2.614e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.886e+04 RMS 14.08 Underflow 3.027e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 328770 Mean 1507 RMS 5118 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 328770 Mean -10.03 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.723e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.879e+04 RMS 11.13 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 328770 Mean 1528 RMS 5126 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 328770 Mean 9.387 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 10.05 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 328770 Mean 1582 RMS 5233 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 328770 Mean 10.13 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.723e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.9e+04 RMS 23.95 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 328770 Mean 1577 RMS 5217 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 328770 Mean 9.096 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.894e+04 RMS 23.11 Underflow 3.015e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 328770 Mean 1552 RMS 5206 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 328770 Mean -7.783 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.896e+04 RMS 7.232 Underflow 3.018e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 328770 Mean 1556 RMS 5203 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 328770 Mean -3.454 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.895e+04 RMS 6.697 Underflow 3.018e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 328770 Mean 1542 RMS 5180 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 328770 Mean -6.241 RMS 1.38 Underflow 0 Overflow 2.7e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 6.972 Underflow 3.018e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 328770 Mean 1594 RMS 5200 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 328770 Mean 28.44 RMS 1.425 Underflow 0 Overflow 2.769e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 16.41 Underflow 3.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 328770 Mean 1568 RMS 5211 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 328770 Mean -2.072 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 11.41 Underflow 3.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 328770 Mean 1573 RMS 5256 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 328770 Mean -25.42 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.885e+04 RMS 21.22 Underflow 3.009e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 328770 Mean 1560 RMS 5194 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 328770 Mean 7.581 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.698e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.894e+04 RMS 6.97 Underflow 3.018e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 328770 Mean 1522 RMS 5186 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 328770 Mean -31.42 RMS 1.426 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 7.076 Underflow 3.018e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 328770 Mean 1611 RMS 5262 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 328770 Mean 19.45 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.902e+04 RMS 15.09 Underflow 3.012e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 328770 Mean 1546 RMS 5197 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 328770 Mean -15.78 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.886e+04 RMS 10.34 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 328770 Mean 1594 RMS 5276 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 328770 Mean -11.11 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.894e+04 RMS 21.72 Underflow 3.009e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 328770 Mean 1577 RMS 5198 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 328770 Mean 3.904 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.877e+04 RMS 15.02 Underflow 3.012e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 328770 Mean 1594 RMS 5260 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 328770 Mean -2.589 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.894e+04 RMS 7.101 Underflow 3.011e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 328770 Mean 1583 RMS 5259 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 328770 Mean -14.2 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.891e+04 RMS 7.197 Underflow 3.011e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 328770 Mean 1574 RMS 5216 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 328770 Mean -14.67 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 2.8e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.871e+04 RMS 7.767 Underflow 3.01e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 328770 Mean 1589 RMS 5287 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 328770 Mean -24.93 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 2.803e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.891e+04 RMS 10.3 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 328770 Mean 1644 RMS 5290 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 328770 Mean 28.56 RMS 1.417 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.897e+04 RMS 11.08 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 328770 Mean 1593 RMS 5236 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 328770 Mean -6.482 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.874e+04 RMS 12.9 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 328770 Mean 1597 RMS 5243 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 328770 Mean 5.673 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.803e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.889e+04 RMS 7.321 Underflow 3.011e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 328770 Mean 1615 RMS 5249 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 328770 Mean 21.88 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.892e+04 RMS 7.181 Underflow 3.011e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 328770 Mean 1636 RMS 5269 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 328770 Mean 27.79 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.89e+04 RMS 9.652 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 328770 Mean 1616 RMS 5270 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 328770 Mean 7.371 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 10.07 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 328770 Mean 1584 RMS 5270 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 328770 Mean -25.35 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 11.51 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 328770 Mean 1605 RMS 5291 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 328770 Mean -10.08 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.894e+04 RMS 10.14 Underflow 3.007e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 328770 Mean 1548 RMS 5186 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 328770 Mean -0.7486 RMS 0.8761 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.893e+04 RMS 6.321 Underflow 3.019e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 328770 Mean 1544 RMS 5192 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 328770 Mean -10.15 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 2.709e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.89e+04 RMS 8.666 Underflow 3.018e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 328770 Mean 1553 RMS 5178 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 328770 Mean -0.8973 RMS 0.9994 Underflow 0 Overflow 2.738e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.882e+04 RMS 8.369 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 328770 Mean 1590 RMS 5232 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 328770 Mean 4.754 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.77e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.886e+04 RMS 14.76 Underflow 3.011e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 328770 Mean 1655 RMS 5293 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 328770 Mean 17.47 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.877e+04 RMS 28.15 Underflow 3.001e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 328770 Mean 1683 RMS 5332 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 328770 Mean 26.46 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.896e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 27.54 Underflow 2.998e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 328770 Mean 1561 RMS 5173 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 328770 Mean 16.13 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 2.716e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.889e+04 RMS 6.84 Underflow 3.019e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 328770 Mean 1542 RMS 5170 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 328770 Mean -2.519 RMS 1.236 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.886e+04 RMS 6.838 Underflow 3.019e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 328770 Mean 1579 RMS 5209 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 328770 Mean 5.061 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.81e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.883e+04 RMS 12.07 Underflow 3.013e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 328770 Mean 1579 RMS 5205 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 328770 Mean 5.977 RMS 1.411 Underflow 0 Overflow 2.843e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.883e+04 RMS 11.98 Underflow 3.014e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 328770 Mean 1672 RMS 5336 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 328770 Mean 16.98 RMS 1.398 Underflow 0 Overflow 2.896e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 23.88 Underflow 2.999e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 328770 Mean 1638 RMS 5322 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 328770 Mean -15.47 RMS 1.411 Underflow 0 Overflow 2.896e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.877e+04 RMS 30.1 Underflow 2.998e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 328770 Mean 1427 RMS 5002 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 328770 Mean -5.861 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.892e+04 RMS 6.467 Underflow 3.039e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 328770 Mean 1447 RMS 5004 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 328770 Mean 11.89 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.892e+04 RMS 6.565 Underflow 3.039e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 328770 Mean 1459 RMS 5029 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 328770 Mean 5.761 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.549e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 10.1 Underflow 3.034e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 328770 Mean 1500 RMS 5048 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 328770 Mean 35.91 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.89e+04 RMS 11.58 Underflow 3.033e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 328770 Mean 1480 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 328770 Mean 27.47 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 2.551e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.875e+04 RMS 13.51 Underflow 3.033e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 328770 Mean 1474 RMS 5020 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 328770 Mean 17.73 RMS 1.526 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.878e+04 RMS 13.32 Underflow 3.032e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 328770 Mean 1422 RMS 4983 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 328770 Mean -4.204 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.524e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 7.582 Underflow 3.039e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 328770 Mean 1393 RMS 4990 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 328770 Mean -39.07 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.881e+04 RMS 6.799 Underflow 3.038e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 328770 Mean 1454 RMS 5061 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 328770 Mean -14.48 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.89e+04 RMS 13.09 Underflow 3.033e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 328770 Mean 1478 RMS 5074 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 328770 Mean 6.919 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.897e+04 RMS 10.98 Underflow 3.033e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 328770 Mean 1463 RMS 5061 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 328770 Mean -4.682 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.891e+04 RMS 11.31 Underflow 3.033e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 328770 Mean 1474 RMS 5044 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 328770 Mean 10.67 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 12.4 Underflow 3.033e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 328770 Mean 1381 RMS 4902 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 328770 Mean 11.73 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 2.452e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.897e+04 RMS 5.888 Underflow 3.051e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 328770 Mean 1367 RMS 4868 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 328770 Mean -1.642 RMS 1.083 Underflow 0 Overflow 2.435e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.869e+04 RMS 8.518 Underflow 3.047e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 328770 Mean 1387 RMS 4906 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 328770 Mean 9.384 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.437e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.888e+04 RMS 7.884 Underflow 3.048e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 328770 Mean 1432 RMS 5007 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 328770 Mean -15.39 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 2.621e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.877e+04 RMS 18.16 Underflow 3.035e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 328770 Mean 1514 RMS 5126 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 328770 Mean 4.498 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 2.623e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.892e+04 RMS 22.41 Underflow 3.025e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 328770 Mean 1544 RMS 5090 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 328770 Mean 45.7 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.623e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.883e+04 RMS 23.94 Underflow 3.025e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 328770 Mean 1358 RMS 4841 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 328770 Mean 7.026 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 2.407e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.872e+04 RMS 8.529 Underflow 3.05e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 328770 Mean 1365 RMS 4873 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 328770 Mean -1.351 RMS 0.7267 Underflow 0 Overflow 2.502e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.88e+04 RMS 6.472 Underflow 3.05e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 328770 Mean 1452 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 328770 Mean 6.206 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 2.619e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.884e+04 RMS 17.09 Underflow 3.036e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 328770 Mean 1455 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 328770 Mean 10.35 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 2.621e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.885e+04 RMS 17.49 Underflow 3.036e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 328770 Mean 1529 RMS 5131 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 328770 Mean 18.2 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.623e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.896e+04 RMS 32.02 Underflow 3.026e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 328770 Mean 1506 RMS 5110 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 328770 Mean 10.18 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.623e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.898e+04 RMS 22.94 Underflow 3.029e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 328770 Mean 1457 RMS 5001 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 328770 Mean 7.289 RMS 1.286 Underflow 0 Overflow 2.659e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 328770 Mean 1.877e+04 RMS 6.838 Underflow 3.034e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 328770 Mean 1527 RMS 5096 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 328770 Mean 19.54 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 2.653e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 328770 Mean 1.876e+04 RMS 9.088 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 328770 Mean 1537 RMS 5121 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 328770 Mean 14.99 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 2.71e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 328770 Mean 1.878e+04 RMS 11.44 Underflow 3.021e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 328770 Mean 1581 RMS 5193 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 328770 Mean 23.46 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 328770 Mean 1.889e+04 RMS 20.48 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 328770 Mean 1546 RMS 5224 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 328770 Mean -22.78 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 328770 Mean 1.893e+04 RMS 15.64 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 328770 Mean 1552 RMS 5188 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 328770 Mean -7.08 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 2.723e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 328770 Mean 1.882e+04 RMS 16.84 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 328770 Mean 1501 RMS 5111 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 328770 Mean -10.92 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 2.653e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 328770 Mean 1.878e+04 RMS 9.204 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 328770 Mean 1500 RMS 5098 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 328770 Mean 3.25 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.664e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 328770 Mean 1.89e+04 RMS 8.821 Underflow 3.028e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 328770 Mean 1560 RMS 5165 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 328770 Mean 24.04 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 328770 Mean 1.895e+04 RMS 10.88 Underflow 3.021e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 328770 Mean 1518 RMS 5134 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 328770 Mean -3.111 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 328770 Mean 1.887e+04 RMS 13.05 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 328770 Mean 1548 RMS 5171 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 328770 Mean -5.479 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 328770 Mean 1.876e+04 RMS 18.49 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 328770 Mean 1544 RMS 5181 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 328770 Mean -12.77 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 2.723e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 328770 Mean 1.879e+04 RMS 34.72 Underflow 3.016e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18700

18750

18800

18850

18900

18950

19000

19050

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18700

18750

18800

18850

18900

18950

19000

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Signal RMS vs 12*FE+Chip