-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 672768 Mean 738.2 RMS 3760 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 672768 Mean -29.92 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 14.07 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 672768 Mean 770.1 RMS 3764 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 672768 Mean 1.175 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 13.46 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 672768 Mean 754.9 RMS 3738 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 672768 Mean -6.383 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.911e+04 RMS 10.2 Underflow 6.46e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 672768 Mean 757.7 RMS 3731 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 672768 Mean -0.8857 RMS 0.4913 Underflow 0 Overflow 2.677e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.912e+04 RMS 10.29 Underflow 6.461e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 672768 Mean 759.8 RMS 3719 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 672768 Mean 9.288 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.635e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.919e+04 RMS 10.33 Underflow 6.465e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 672768 Mean 758.8 RMS 3718 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 672768 Mean 8.03 RMS 1.555 Underflow 0 Overflow 2.635e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.917e+04 RMS 8.277 Underflow 6.464e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 672768 Mean 788 RMS 3805 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 672768 Mean 0.3381 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 2.767e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.917e+04 RMS 25.07 Underflow 6.451e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 672768 Mean 780.1 RMS 3791 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 672768 Mean -5.35 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.768e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.908e+04 RMS 11.89 Underflow 6.451e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 672768 Mean 776.4 RMS 3755 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 672768 Mean 6.436 RMS 1.316 Underflow 342 Overflow 2.716e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.908e+04 RMS 7.541 Underflow 6.456e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 672768 Mean 808.6 RMS 3755 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 672768 Mean 37.62 RMS 1.326 Underflow 180 Overflow 2.722e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.91e+04 RMS 7.282 Underflow 6.456e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 672768 Mean 739.4 RMS 3725 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 672768 Mean -15.91 RMS 1.47 Underflow 0 Overflow 2.657e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.911e+04 RMS 4.61 Underflow 6.462e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 672768 Mean 763.9 RMS 3682 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 672768 Mean 21.84 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.657e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.905e+04 RMS 11.57 Underflow 6.466e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 672768 Mean 701.5 RMS 3618 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 672768 Mean -8.868 RMS 1.307 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.914e+04 RMS 5.88 Underflow 6.478e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 672768 Mean 707.3 RMS 3639 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 672768 Mean -7.575 RMS 1.957 Underflow 0 Overflow 2.5e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.923e+04 RMS 6.097 Underflow 6.478e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 672768 Mean 711.6 RMS 3656 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 672768 Mean -8.889 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 2.522e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.926e+04 RMS 6.986 Underflow 6.476e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 672768 Mean 746.3 RMS 3666 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 672768 Mean 15.73 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 2.596e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 9.582 Underflow 6.471e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 672768 Mean 773.9 RMS 3709 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 672768 Mean 30.1 RMS 1.448 Underflow 0 Overflow 2.605e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.927e+04 RMS 14.22 Underflow 6.468e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 672768 Mean 746.8 RMS 3706 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 672768 Mean 3.128 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.605e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.921e+04 RMS 14.36 Underflow 6.467e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 672768 Mean 782.1 RMS 3803 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 672768 Mean -4.917 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.763e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.916e+04 RMS 11.99 Underflow 6.451e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 672768 Mean 785.8 RMS 3795 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 672768 Mean 0.7969 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 2.761e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.913e+04 RMS 10.95 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 672768 Mean 754.2 RMS 3741 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 672768 Mean -10.08 RMS 1.28 Underflow 288 Overflow 2.696e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.907e+04 RMS 3.891 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 672768 Mean 774.2 RMS 3743 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 672768 Mean 9.814 RMS 1.351 Underflow 241 Overflow 2.695e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.91e+04 RMS 4.017 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 672768 Mean 780.9 RMS 3773 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 672768 Mean 10.15 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.925e+04 RMS 4.038 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 672768 Mean 778.6 RMS 3766 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 672768 Mean 9.406 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.922e+04 RMS 4.211 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 672768 Mean 819.6 RMS 3906 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 672768 Mean -7.826 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 2.889e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.926e+04 RMS 14.05 Underflow 6.439e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 672768 Mean 823.7 RMS 3905 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 672768 Mean -3.398 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 2.889e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.926e+04 RMS 13.6 Underflow 6.439e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 672768 Mean 761.4 RMS 3757 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 672768 Mean -6.002 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 4.504 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 672768 Mean 797.6 RMS 3755 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 672768 Mean 27.81 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.886e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 7.807 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 672768 Mean 765.6 RMS 3758 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 672768 Mean -1.889 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.916e+04 RMS 4.502 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 672768 Mean 756.1 RMS 3785 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 672768 Mean -25.34 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.889e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.913e+04 RMS 58.17 Underflow 6.455e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 672768 Mean 759.4 RMS 3724 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 672768 Mean 7.54 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 2.684e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.922e+04 RMS 3.641 Underflow 6.465e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 672768 Mean 723.2 RMS 3729 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 672768 Mean -31.78 RMS 1.435 Underflow 0 Overflow 2.671e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.914e+04 RMS 15.56 Underflow 6.463e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 672768 Mean 784.5 RMS 3763 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 672768 Mean 19.35 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 2.705e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.931e+04 RMS 21.25 Underflow 6.461e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 672768 Mean 758.1 RMS 3772 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 672768 Mean -15.66 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 10.73 Underflow 6.456e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 672768 Mean 759.7 RMS 3768 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 672768 Mean -10.96 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 2.714e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.919e+04 RMS 16.3 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 672768 Mean 762 RMS 3722 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 672768 Mean 3.983 RMS 2.404 Underflow 0 Overflow 2.713e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.905e+04 RMS 8.896 Underflow 6.46e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 672768 Mean 803.8 RMS 3855 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 672768 Mean -2.593 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.821e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.923e+04 RMS 9.639 Underflow 6.446e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 672768 Mean 791.6 RMS 3850 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 672768 Mean -13.76 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 2.821e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 14.46 Underflow 6.446e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 672768 Mean 765.4 RMS 3767 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 672768 Mean -14.81 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 2.819e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.898e+04 RMS 5.735 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 672768 Mean 776.4 RMS 3842 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 672768 Mean -25.14 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 2.821e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 50.34 Underflow 6.448e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 672768 Mean 815.4 RMS 3807 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 672768 Mean 28.47 RMS 1.416 Underflow 0 Overflow 2.821e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.926e+04 RMS 4.938 Underflow 6.453e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 672768 Mean 773.7 RMS 3772 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 672768 Mean -6.319 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.819e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.903e+04 RMS 4.936 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 672768 Mean 770 RMS 3744 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 672768 Mean 5.847 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 2.761e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.918e+04 RMS 34.61 Underflow 6.462e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 672768 Mean 787.9 RMS 3752 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 672768 Mean 21.72 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.767e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.921e+04 RMS 5.108 Underflow 6.46e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 672768 Mean 815.6 RMS 3808 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 672768 Mean 27.64 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.776e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.922e+04 RMS 6.28 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 672768 Mean 808.4 RMS 3838 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 672768 Mean 7.172 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.812e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.919e+04 RMS 18.11 Underflow 6.447e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 672768 Mean 774.9 RMS 3831 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 672768 Mean -25.38 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.815e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.911e+04 RMS 9.445 Underflow 6.446e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 672768 Mean 796 RMS 3857 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 672768 Mean -10.19 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.817e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.924e+04 RMS 8.622 Underflow 6.446e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 672768 Mean 899.6 RMS 4063 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 672768 Mean -0.8316 RMS 0.8593 Underflow 0 Overflow 3.15e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.923e+04 RMS 14.47 Underflow 6.413e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 672768 Mean 888.7 RMS 4056 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 672768 Mean -10.06 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 3.15e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 14.21 Underflow 6.413e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 672768 Mean 849.3 RMS 3939 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 672768 Mean -0.8127 RMS 1.014 Underflow 0 Overflow 3.04e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.911e+04 RMS 10.75 Underflow 6.429e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 672768 Mean 848.3 RMS 3926 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 672768 Mean 4.793 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 2.974e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.913e+04 RMS 10.14 Underflow 6.431e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 672768 Mean 846.7 RMS 3883 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 672768 Mean 17.49 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 2.947e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.904e+04 RMS 5.18 Underflow 6.434e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 672768 Mean 857.7 RMS 3895 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 672768 Mean 26.45 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.912e+04 RMS 7.429 Underflow 6.435e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 672768 Mean 838.5 RMS 3885 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 672768 Mean 15.72 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 2.929e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 9.203 Underflow 6.439e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 672768 Mean 817.7 RMS 3878 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 672768 Mean -2.9 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.916e+04 RMS 9.807 Underflow 6.44e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 672768 Mean 817.7 RMS 3855 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 672768 Mean 5.121 RMS 2.624 Underflow 0 Overflow 2.884e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.911e+04 RMS 9.293 Underflow 6.442e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 672768 Mean 840.5 RMS 3905 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 672768 Mean 6.256 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.941e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.912e+04 RMS 11.79 Underflow 6.434e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 672768 Mean 815.3 RMS 3826 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 672768 Mean 16.82 RMS 1.702 Underflow 0 Overflow 2.808e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 7.898 Underflow 6.447e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 672768 Mean 771.6 RMS 3793 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 672768 Mean -15.44 RMS 3.231 Underflow 0 Overflow 2.777e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.905e+04 RMS 16.63 Underflow 6.45e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 672768 Mean 763 RMS 3761 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 672768 Mean -5.811 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.765e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 15.71 Underflow 6.459e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 672768 Mean 778.5 RMS 3755 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 672768 Mean 11.69 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.738e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.919e+04 RMS 5.307 Underflow 6.459e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 672768 Mean 767.6 RMS 3743 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 672768 Mean 5.7 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 2.677e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.916e+04 RMS 15.29 Underflow 6.46e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 672768 Mean 821.5 RMS 3799 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 672768 Mean 36 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.781e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.921e+04 RMS 11.91 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 672768 Mean 773.5 RMS 3688 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 672768 Mean 27.46 RMS 2.911 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.903e+04 RMS 19.27 Underflow 6.464e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 672768 Mean 805.4 RMS 3791 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 672768 Mean 17.87 RMS 1.525 Underflow 0 Overflow 2.783e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.906e+04 RMS 16.76 Underflow 6.449e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 672768 Mean 827.8 RMS 3905 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 672768 Mean -4.444 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.936e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.917e+04 RMS 12.7 Underflow 6.436e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 672768 Mean 795.8 RMS 3910 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 672768 Mean -38.91 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 2.934e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.911e+04 RMS 10.61 Underflow 6.434e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 672768 Mean 822.4 RMS 3922 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 672768 Mean -14.5 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.93e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.92e+04 RMS 11.76 Underflow 6.435e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 672768 Mean 827.2 RMS 3892 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 672768 Mean 7.273 RMS 1.986 Underflow 576 Overflow 2.864e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.93e+04 RMS 20.74 Underflow 6.442e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 672768 Mean 796 RMS 3840 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 672768 Mean -4.891 RMS 1.923 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.921e+04 RMS 5.081 Underflow 6.447e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 672768 Mean 805.3 RMS 3821 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 672768 Mean 10.54 RMS 2.168 Underflow 0 Overflow 2.79e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.917e+04 RMS 4.356 Underflow 6.449e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 672768 Mean 850.9 RMS 3932 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 672768 Mean 11.7 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 2.936e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.928e+04 RMS 15.58 Underflow 6.435e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 672768 Mean 826.5 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 672768 Mean -1.695 RMS 1.089 Underflow 0 Overflow 2.936e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.898e+04 RMS 26.18 Underflow 6.434e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 672768 Mean 795.1 RMS 3797 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 672768 Mean 9.563 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.761e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.915e+04 RMS 12.41 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 672768 Mean 768 RMS 3786 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 672768 Mean -15.19 RMS 1.418 Underflow 0 Overflow 2.767e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.907e+04 RMS 6.039 Underflow 6.452e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 672768 Mean 777.4 RMS 3776 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 672768 Mean 4.686 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 2.709e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.923e+04 RMS 5.09 Underflow 6.457e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 672768 Mean 812.2 RMS 3748 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 672768 Mean 45.42 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.704e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.913e+04 RMS 21.95 Underflow 6.458e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 672768 Mean 794.3 RMS 3775 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 672768 Mean 6.916 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.961e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.899e+04 RMS 4.514 Underflow 6.45e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 672768 Mean 838.6 RMS 3916 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 672768 Mean -1.378 RMS 0.7471 Underflow 0 Overflow 2.961e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.909e+04 RMS 11.66 Underflow 6.432e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 672768 Mean 843.1 RMS 3911 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 672768 Mean 6.189 RMS 1.651 Underflow 49 Overflow 2.947e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.912e+04 RMS 9.914 Underflow 6.433e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 672768 Mean 850.5 RMS 3921 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 672768 Mean 10.69 RMS 1.324 Underflow 54 Overflow 2.954e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.916e+04 RMS 13.14 Underflow 6.433e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 672768 Mean 817.2 RMS 3833 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 672768 Mean 18.24 RMS 3.108 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.921e+04 RMS 13.53 Underflow 6.448e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 672768 Mean 808.2 RMS 3840 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 672768 Mean 10.17 RMS 3.076 Underflow 0 Overflow 2.801e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.929e+04 RMS 8.995 Underflow 6.449e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 672768 Mean 778.2 RMS 3744 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 672768 Mean 7.19 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 672768 Mean 1.903e+04 RMS 4.214 Underflow 6.456e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 672768 Mean 812.7 RMS 3802 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 672768 Mean 19.63 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 2.815e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 672768 Mean 1.904e+04 RMS 9.766 Underflow 6.447e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 672768 Mean 837.3 RMS 3872 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 672768 Mean 14.9 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 2.905e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 672768 Mean 1.907e+04 RMS 11.42 Underflow 6.437e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 672768 Mean 850.1 RMS 3892 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 672768 Mean 23.61 RMS 1.484 Underflow 0 Overflow 2.916e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 672768 Mean 1.918e+04 RMS 15.28 Underflow 6.438e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 672768 Mean 766.8 RMS 3815 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 672768 Mean -22.93 RMS 4.28 Underflow 0 Overflow 2.883e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 672768 Mean 1.924e+04 RMS 17.34 Underflow 6.453e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 672768 Mean 822.1 RMS 3896 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 672768 Mean -7.206 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.918e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 672768 Mean 1.912e+04 RMS 20.06 Underflow 6.436e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 672768 Mean 657.6 RMS 3501 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 672768 Mean -11.06 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 2.506e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 672768 Mean 1.908e+04 RMS 7.319 Underflow 6.493e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 672768 Mean 705.9 RMS 3602 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 672768 Mean 3.1 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 672768 Mean 1.919e+04 RMS 20.05 Underflow 6.482e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 672768 Mean 740.5 RMS 3642 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 672768 Mean 23.87 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 672768 Mean 1.925e+04 RMS 7.128 Underflow 6.477e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 672768 Mean 712.6 RMS 3636 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 672768 Mean -2.78 RMS 1.273 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 672768 Mean 1.919e+04 RMS 5.838 Underflow 6.477e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 672768 Mean 704.3 RMS 3606 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 672768 Mean -5.276 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 672768 Mean 1.903e+04 RMS 7.329 Underflow 6.477e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 672768 Mean 699.5 RMS 3620 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 672768 Mean -12.79 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 672768 Mean 1.91e+04 RMS 6.538 Underflow 6.477e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.5

1

1.5

2

2.5

3

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25

Signal RMS vs 12*FE+Chip