-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All_{Entries 366750}

Mean 587.2 RMS 2727 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean -30.04 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 1.787e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.263e+04 RMS 164.9 Underflow 3.489e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All_{Entries 366750}

Mean 618.6 RMS 2732 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean 0.3006 RMS 1.233 Underflow 0 Overflow 1.787e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.269e+04 RMS 165 Underflow 3.489e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All_{Entries 366750}

Mean 595.4 RMS 2689 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean -6.725 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 1.76e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.26e+04 RMS 158 Underflow 3.492e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All_{Entries 366750}

Mean 600.9 RMS 2690 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean -0.9917 RMS 0.4269 Underflow 0 Overflow 1.76e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.263e+04 RMS 152.7 Underflow 3.493e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All_{Entries 366750}

Mean 606.6 RMS 2688 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean 6.96 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 1.748e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.265e+04 RMS 143 Underflow 3.494e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All_{Entries 366750}

Mean 607.2 RMS 2691 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean 6.148 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 1.76e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.265e+04 RMS 144.7 Underflow 3.493e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All_{Entries 366750}

Mean 624.6 RMS 2691 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean 3.071 RMS 1.424 Underflow 0 Overflow 1.867e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.228e+04 RMS 105.5 Underflow 3.482e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All_{Entries 366750}

Mean 604.7 RMS 2659 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean -3.949 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 1.858e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.223e+04 RMS 92.96 Underflow 3.485e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All_{Entries 366750}

Mean 614 RMS 2663 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean 4.354 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 1.829e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.224e+04 RMS 93.55 Underflow 3.485e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All_{Entries 366750}

Mean 647.6 RMS 2668 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean 35.93 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.229e+04 RMS 100.3 Underflow 3.484e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All_{Entries 366750}

Mean 575 RMS 2627 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean -16.97 RMS 1.438 Underflow 0 Overflow 1.822e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.224e+04 RMS 78.43 Underflow 3.491e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All_{Entries 366750}

Mean 604.6 RMS 2600 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean 21.23 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 1.823e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.221e+04 RMS 120.3 Underflow 3.493e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All_{Entries 366750}

Mean 557.8 RMS 2594 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean -7.81 RMS 1.461 Underflow 0 Overflow 1.665e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.245e+04 RMS 94.26 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All_{Entries 366750}

Mean 561.2 RMS 2610 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean -7.955 RMS 1.414 Underflow 0 Overflow 1.665e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.253e+04 RMS 94.72 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All_{Entries 366750}

Mean 561 RMS 2615 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean -9.161 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 1.665e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.255e+04 RMS 94.85 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All_{Entries 366750}

Mean 582.3 RMS 2600 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean 15.26 RMS 1.433 Underflow 0 Overflow 1.665e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.251e+04 RMS 88.62 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All_{Entries 366750}

Mean 599 RMS 2613 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean 29.06 RMS 1.523 Underflow 0 Overflow 1.665e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.258e+04 RMS 95.01 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All_{Entries 366750}

Mean 569.2 RMS 2608 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean 0.4831 RMS 1.278 Underflow 0 Overflow 1.665e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.253e+04 RMS 94.76 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All_{Entries 366750}

Mean 555.4 RMS 2554 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean -2.356 RMS 2.068 Underflow 0 Overflow 1.676e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.225e+04 RMS 87.66 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All_{Entries 366750}

Mean 555.1 RMS 2541 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean 1.596 RMS 1.41 Underflow 0 Overflow 1.671e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.223e+04 RMS 70.48 Underflow 3.502e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All_{Entries 366750}

Mean 538.3 RMS 2532 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean -12.76 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 1.661e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.218e+04 RMS 85.28 Underflow 3.502e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All_{Entries 366750}

Mean 565.6 RMS 2553 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean 7.244 RMS 2.254 Underflow 0 Overflow 1.676e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.224e+04 RMS 76.75 Underflow 3.5e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All_{Entries 366750}

Mean 558.4 RMS 2539 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean 10.1 RMS 2.18 Underflow 0 Overflow 1.672e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.233e+04 RMS 62.97 Underflow 3.504e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All_{Entries 366750}

Mean 569.8 RMS 2565 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean 9.15 RMS 1.452 Underflow 0 Overflow 1.679e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.23e+04 RMS 77.36 Underflow 3.5e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All_{Entries 366750}

Mean 611.5 RMS 2707 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean -8.492 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 1.859e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.244e+04 RMS 76 Underflow 3.485e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All_{Entries 366750}

Mean 621.8 RMS 2719 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean -4.106 RMS 1.414 Underflow 0 Overflow 1.859e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.243e+04 RMS 83.22 Underflow 3.483e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All_{Entries 366750}

Mean 612.1 RMS 2699 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean -6.018 RMS 1.459 Underflow 0 Overflow 1.852e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.24e+04 RMS 74.81 Underflow 3.485e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All_{Entries 366750}

Mean 657.3 RMS 2724 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean 27.33 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 1.872e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.244e+04 RMS 85.03 Underflow 3.481e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All_{Entries 366750}

Mean 637.8 RMS 2751 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean -4.029 RMS 1.436 Underflow 0 Overflow 1.895e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.243e+04 RMS 98.07 Underflow 3.478e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All_{Entries 366750}

Mean 614.9 RMS 2751 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean -27.55 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 1.897e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.239e+04 RMS 101.4 Underflow 3.478e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All_{Entries 366750}

Mean 555.4 RMS 2536 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean 6.76 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 1.645e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.229e+04 RMS 56.56 Underflow 3.504e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All_{Entries 366750}

Mean 516 RMS 2532 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean -32.54 RMS 1.474 Underflow 0 Overflow 1.647e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.221e+04 RMS 75.49 Underflow 3.503e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All_{Entries 366750}

Mean 569 RMS 2547 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean 16.72 RMS 1.543 Underflow 0 Overflow 1.649e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.231e+04 RMS 57.99 Underflow 3.503e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All_{Entries 366750}

Mean 541.1 RMS 2556 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean -19.12 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.22e+04 RMS 70.19 Underflow 3.499e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All_{Entries 366750}

Mean 548.5 RMS 2565 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean -13.62 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.225e+04 RMS 68.98 Underflow 3.499e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All_{Entries 366750}

Mean 560 RMS 2545 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean 2.248 RMS 1.418 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.217e+04 RMS 70.53 Underflow 3.499e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All_{Entries 366750}

Mean 600.6 RMS 2667 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean -2.31 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 1.805e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.241e+04 RMS 89.18 Underflow 3.489e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All_{Entries 366750}

Mean 600.3 RMS 2690 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean -11.62 RMS 1.529 Underflow 0 Overflow 1.805e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.242e+04 RMS 99.08 Underflow 3.487e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All_{Entries 366750}

Mean 573.2 RMS 2620 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean -14.19 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 1.805e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.228e+04 RMS 73.58 Underflow 3.493e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All_{Entries 366750}

Mean 570.9 RMS 2653 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean -25.35 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 1.805e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.239e+04 RMS 78.91 Underflow 3.492e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All_{Entries 366750}

Mean 617.5 RMS 2643 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean 26.66 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 1.784e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.245e+04 RMS 72.49 Underflow 3.493e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All_{Entries 366750}

Mean 583.3 RMS 2629 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean -7.847 RMS 1.456 Underflow 0 Overflow 1.805e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.229e+04 RMS 79.23 Underflow 3.491e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All_{Entries 366750}

Mean 549.3 RMS 2519 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean 7.558 RMS 1.455 Underflow 0 Overflow 1.624e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.226e+04 RMS 63.01 Underflow 3.505e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All_{Entries 366750}

Mean 566.6 RMS 2521 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean 23.34 RMS 1.424 Underflow 0 Overflow 1.631e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.227e+04 RMS 64.51 Underflow 3.505e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All_{Entries 366750}

Mean 567.1 RMS 2515 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean 24.22 RMS 1.422 Underflow 0 Overflow 1.649e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.223e+04 RMS 65.39 Underflow 3.504e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All_{Entries 366750}

Mean 558.5 RMS 2543 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean 4.216 RMS 1.412 Underflow 0 Overflow 1.676e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.222e+04 RMS 79.12 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All_{Entries 366750}

Mean 528.2 RMS 2542 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean -26.19 RMS 3.032 Underflow 0 Overflow 1.667e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.219e+04 RMS 80.84 Underflow 3.501e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All_{Entries 366750}

Mean 547.9 RMS 2562 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean -12.46 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 1.676e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.227e+04 RMS 84.47 Underflow 3.5e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All_{Entries 366750}

Mean 655.7 RMS 2771 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean -0.8226 RMS 0.8679 Underflow 0 Overflow 1.949e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.235e+04 RMS 79.5 Underflow 3.473e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All_{Entries 366750}

Mean 647.2 RMS 2770 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean -9.01 RMS 1.445 Underflow 0 Overflow 1.949e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.234e+04 RMS 79.33 Underflow 3.473e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All_{Entries 366750}

Mean 652.9 RMS 2759 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean -0.8765 RMS 1.027 Underflow 0 Overflow 1.949e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.23e+04 RMS 78.74 Underflow 3.473e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All_{Entries 366750}

Mean 649.6 RMS 2747 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean 3.737 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 1.922e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.234e+04 RMS 69.11 Underflow 3.475e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All_{Entries 366750}

Mean 654.6 RMS 2726 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean 14.67 RMS 1.399 Underflow 0 Overflow 1.919e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.227e+04 RMS 66.2 Underflow 3.476e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All_{Entries 366750}

Mean 666.4 RMS 2733 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean 24.75 RMS 1.418 Underflow 0 Overflow 1.921e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.231e+04 RMS 65.98 Underflow 3.476e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All_{Entries 366750}

Mean 595 RMS 2593 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean 17.2 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 1.737e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.223e+04 RMS 59.03 Underflow 3.494e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All_{Entries 366750}

Mean 574.4 RMS 2585 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean -1.714 RMS 0.9851 Underflow 0 Overflow 1.735e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.218e+04 RMS 59.08 Underflow 3.494e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All_{Entries 366750}

Mean 575.1 RMS 2574 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean 3.117 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 1.742e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.216e+04 RMS 54.25 Underflow 3.495e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All_{Entries 366750}

Mean 585.7 RMS 2599 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean 2.308 RMS 1.398 Underflow 0 Overflow 1.769e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.217e+04 RMS 66.77 Underflow 3.492e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All_{Entries 366750}

Mean 590.6 RMS 2583 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean 14.64 RMS 1.452 Underflow 0 Overflow 1.771e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.219e+04 RMS 71.16 Underflow 3.494e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All_{Entries 366750}

Mean 555.3 RMS 2572 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean -16.98 RMS 1.417 Underflow 0 Overflow 1.771e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.213e+04 RMS 80.84 Underflow 3.495e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All_{Entries 366750}

Mean 587.6 RMS 2638 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean -5.632 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 1.773e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.232e+04 RMS 74.51 Underflow 3.491e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All_{Entries 366750}

Mean 608.3 RMS 2649 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean 12.29 RMS 1.435 Underflow 0 Overflow 1.769e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.238e+04 RMS 75.8 Underflow 3.491e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All_{Entries 366750}

Mean 598.1 RMS 2637 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean 4.805 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 1.784e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.232e+04 RMS 74.39 Underflow 3.491e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All_{Entries 366750}

Mean 640.2 RMS 2660 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean 35.89 RMS 1.481 Underflow 0 Overflow 1.82e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.236e+04 RMS 89.84 Underflow 3.488e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All_{Entries 366750}

Mean 634.1 RMS 2663 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean 25.4 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 1.822e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.228e+04 RMS 93.73 Underflow 3.485e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All_{Entries 366750}

Mean 626.1 RMS 2665 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean 16.75 RMS 1.575 Underflow 0 Overflow 1.822e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.228e+04 RMS 94.11 Underflow 3.485e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All_{Entries 366750}

Mean 566.2 RMS 2568 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean -1.976 RMS 1.096 Underflow 0 Overflow 1.712e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.217e+04 RMS 51.11 Underflow 3.496e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All_{Entries 366750}

Mean 532.7 RMS 2565 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean -34.62 RMS 1.657 Underflow 0 Overflow 1.714e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.213e+04 RMS 50.74 Underflow 3.496e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All_{Entries 366750}

Mean 553.1 RMS 2576 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean -17.55 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 1.723e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.218e+04 RMS 52.78 Underflow 3.496e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All_{Entries 366750}

Mean 581.9 RMS 2591 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean 4.834 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 1.75e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.222e+04 RMS 58.79 Underflow 3.494e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All_{Entries 366750}

Mean 574.5 RMS 2599 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean -7.448 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 1.753e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.218e+04 RMS 67.65 Underflow 3.492e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All_{Entries 366750}

Mean 590.5 RMS 2599 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean 8.233 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 1.753e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.219e+04 RMS 67.53 Underflow 3.492e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All_{Entries 366750}

Mean 614 RMS 2657 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean 10.83 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 1.872e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.234e+04 RMS 65.53 Underflow 3.488e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All_{Entries 366750}

Mean 602.3 RMS 2645 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean -2.179 RMS 1.186 Underflow 0 Overflow 1.859e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.218e+04 RMS 77.99 Underflow 3.486e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All_{Entries 366750}

Mean 607.7 RMS 2646 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean 9.087 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 1.82e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.232e+04 RMS 62.91 Underflow 3.489e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All_{Entries 366750}

Mean 608.1 RMS 2689 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean -14.42 RMS 1.505 Underflow 0 Overflow 1.87e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.223e+04 RMS 85.14 Underflow 3.481e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All_{Entries 366750}

Mean 630 RMS 2706 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean 3.352 RMS 1.415 Underflow 0 Overflow 1.867e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.231e+04 RMS 86.34 Underflow 3.481e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All_{Entries 366750}

Mean 667.4 RMS 2690 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean 44.28 RMS 1.431 Underflow 0 Overflow 1.87e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.228e+04 RMS 86.42 Underflow 3.481e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All_{Entries 366750}

Mean 575.2 RMS 2557 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean 8.174 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 1.73e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.211e+04 RMS 64.16 Underflow 3.496e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All_{Entries 366750}

Mean 570.3 RMS 2570 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean -0.8216 RMS 0.6436 Underflow 0 Overflow 1.728e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.213e+04 RMS 69.3 Underflow 3.495e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All_{Entries 366750}

Mean 559.1 RMS 2536 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean 3.252 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 1.735e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.216e+04 RMS 52.63 Underflow 3.5e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All_{Entries 366750}

Mean 579.3 RMS 2574 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean 6.804 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 1.735e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.216e+04 RMS 69.18 Underflow 3.495e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All_{Entries 366750}

Mean 582.9 RMS 2566 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean 17.22 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 1.733e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.223e+04 RMS 59.01 Underflow 3.498e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All_{Entries 366750}

Mean 577.6 RMS 2575 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean 8.876 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 1.733e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.225e+04 RMS 60.4 Underflow 3.497e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All_{Entries 366750}

Mean 571.9 RMS 2564 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped_{Entries 366750}

Mean 6.474 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 1.714e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig_{Entries 366750}

Mean 1.221e+04 RMS 65.2 Underflow 3.498e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All_{Entries 366750}

Mean 587.5 RMS 2568 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped_{Entries 366750}

Mean 19.81 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 1.71e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig_{Entries 366750}

Mean 1.221e+04 RMS 66.76 Underflow 3.497e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All_{Entries 366750}

Mean 584.6 RMS 2573 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped_{Entries 366750}

Mean 15.15 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 1.719e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig_{Entries 366750}

Mean 1.221e+04 RMS 67.42 Underflow 3.496e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All_{Entries 366750}

Mean 599.3 RMS 2597 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped_{Entries 366750}

Mean 23.02 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 1.728e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig_{Entries 366750}

Mean 1.23e+04 RMS 71.09 Underflow 3.495e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All_{Entries 366750}

Mean 548 RMS 2592 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped_{Entries 366750}

Mean -24.4 RMS 1.432 Underflow 0 Overflow 1.718e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig_{Entries 366750}

Mean 1.229e+04 RMS 69.6 Underflow 3.497e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All_{Entries 366750}

Mean 556.9 RMS 2569 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped_{Entries 366750}

Mean -9.573 RMS 1.297 Underflow 0 Overflow 1.728e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig_{Entries 366750}

Mean 1.222e+04 RMS 68.34 Underflow 3.498e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All_{Entries 366750}

Mean 487.8 RMS 2406 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped_{Entries 366750}

Mean -9.741 RMS 3.656 Underflow 0 Overflow 1.555e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig_{Entries 366750}

Mean 1.213e+04 RMS 55.81 Underflow 3.517e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All_{Entries 366750}

Mean 507.1 RMS 2421 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped_{Entries 366750}

Mean 5.042 RMS 3.725 Underflow 0 Overflow 1.555e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig_{Entries 366750}

Mean 1.219e+04 RMS 83.86 Underflow 3.517e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All_{Entries 366750}

Mean 520.1 RMS 2416 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped_{Entries 366750}

Mean 20.84 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 1.517e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig_{Entries 366750}

Mean 1.221e+04 RMS 63.15 Underflow 3.517e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All_{Entries 366750}

Mean 517.6 RMS 2472 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped_{Entries 366750}

Mean -7.318 RMS 1.389 Underflow 0 Overflow 1.583e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig_{Entries 366750}

Mean 1.216e+04 RMS 81.67 Underflow 3.509e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All_{Entries 366750}

Mean 492.9 RMS 2408 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped_{Entries 366750}

Mean -7.773 RMS 3.875 Underflow 0 Overflow 1.559e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig_{Entries 366750}

Mean 1.208e+04 RMS 69.21 Underflow 3.516e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All_{Entries 366750}

Mean 501.2 RMS 2448 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped_{Entries 366750}

Mean -14.25 RMS 3.798 Underflow 0 Overflow 1.559e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig_{Entries 366750}

Mean 1.213e+04 RMS 74.33 Underflow 3.512e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

12100

12200

12300

12400

12500

12600

12700

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 40 60 80 100 120 140 160

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

12100

12200

12300

12400

12500

12600

12700

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 40 60 80 100 120 140 160

Signal RMS vs 12*FE+Chip