-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 634158 Mean 970.1 RMS 4198 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 634158 Mean -9.092 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 3.287e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.897e+04 RMS 24.68 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 634158 Mean 981.3 RMS 4178 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 634158 Mean 9.371 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 3.258e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.894e+04 RMS 19.46 Underflow 6.016e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 634158 Mean 988.9 RMS 4172 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 634158 Mean 18.71 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 3.272e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.894e+04 RMS 18.18 Underflow 6.017e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 634158 Mean 983.6 RMS 4221 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 634158 Mean -2.72 RMS 1.264 Underflow 0 Overflow 3.323e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.906e+04 RMS 23.24 Underflow 6.014e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 634158 Mean 979.4 RMS 4219 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 634158 Mean 2.738 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 3.245e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.921e+04 RMS 21.08 Underflow 6.019e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 634158 Mean 1001 RMS 4178 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 634158 Mean 31.9 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 3.278e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.902e+04 RMS 21.79 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 634158 Mean 937.3 RMS 4211 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 634158 Mean -44.69 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.281e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.9e+04 RMS 21.35 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 634158 Mean 961.7 RMS 4220 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 634158 Mean -23.26 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 3.292e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.905e+04 RMS 22.57 Underflow 6.014e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 634158 Mean 994.1 RMS 4249 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 634158 Mean -4.906 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.323e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.906e+04 RMS 24.3 Underflow 6.009e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 634158 Mean 923.1 RMS 4157 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 634158 Mean -36.67 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 3.323e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.898e+04 RMS 16.05 Underflow 6.025e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 634158 Mean 964.8 RMS 4139 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 634158 Mean 8.762 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 3.298e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 20.22 Underflow 6.022e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 634158 Mean 974.5 RMS 4150 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 634158 Mean 18.94 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.238e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.904e+04 RMS 14.18 Underflow 6.026e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 634158 Mean 1107 RMS 4425 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 634158 Mean 11.68 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 3.69e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.899e+04 RMS 9.5 Underflow 5.976e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 634158 Mean 1054 RMS 4405 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 634158 Mean -35.34 RMS 1.398 Underflow 0 Overflow 3.656e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.887e+04 RMS 9.141 Underflow 5.976e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 634158 Mean 1095 RMS 4414 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 634158 Mean 1.199 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 3.692e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 9.917 Underflow 5.975e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 634158 Mean 1098 RMS 4426 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 634158 Mean -2.164 RMS 1.192 Underflow 0 Overflow 3.692e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 12.84 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 634158 Mean 1096 RMS 4448 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 634158 Mean -8.27 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 3.686e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.9e+04 RMS 14.03 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 634158 Mean 1114 RMS 4463 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 634158 Mean 5.795 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 3.686e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.909e+04 RMS 14.53 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 634158 Mean 1090 RMS 4402 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 634158 Mean 0.164 RMS 1.261 Underflow 0 Overflow 3.676e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.888e+04 RMS 9.555 Underflow 5.976e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 634158 Mean 1061 RMS 4416 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 634158 Mean -32.9 RMS 1.448 Underflow 0 Overflow 3.691e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 9.342 Underflow 5.976e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 634158 Mean 1108 RMS 4456 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 634158 Mean 0.4498 RMS 1.264 Underflow 0 Overflow 3.692e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.903e+04 RMS 13.39 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 634158 Mean 1098 RMS 4434 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 634158 Mean -4.195 RMS 1.397 Underflow 0 Overflow 3.692e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.894e+04 RMS 12.62 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 634158 Mean 1095 RMS 4449 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 634158 Mean -10.16 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 3.688e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 14.49 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 634158 Mean 1091 RMS 4405 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 634158 Mean 8.057 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 3.685e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 14.32 Underflow 5.98e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 634158 Mean 1132 RMS 4500 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 634158 Mean -0.7413 RMS 0.941 Underflow 0 Overflow 3.836e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.903e+04 RMS 9.231 Underflow 5.964e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 634158 Mean 1133 RMS 4465 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 634158 Mean 6.782 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 3.834e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.884e+04 RMS 10.65 Underflow 5.963e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 634158 Mean 1127 RMS 4472 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 634158 Mean 0.9153 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.829e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 8.606 Underflow 5.964e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 634158 Mean 1139 RMS 4500 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 634158 Mean -0.965 RMS 0.4701 Underflow 0 Overflow 3.829e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.89e+04 RMS 15.19 Underflow 5.959e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 634158 Mean 1111 RMS 4458 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 634158 Mean -1.609 RMS 0.97 Underflow 0 Overflow 3.821e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.899e+04 RMS 6.555 Underflow 5.971e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 634158 Mean 1159 RMS 4522 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 634158 Mean 13.58 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 3.829e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 16.01 Underflow 5.959e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 634158 Mean 1102 RMS 4487 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 634158 Mean -26.64 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 3.776e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.894e+04 RMS 9.756 Underflow 5.964e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 634158 Mean 1130 RMS 4475 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 634158 Mean 3.359 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.836e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.892e+04 RMS 9.236 Underflow 5.964e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 634158 Mean 1161 RMS 4500 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 634158 Mean 20.35 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 3.834e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 16.72 Underflow 5.959e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 634158 Mean 1123 RMS 4473 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 634158 Mean 3.366 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.83e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.902e+04 RMS 7.412 Underflow 5.969e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 634158 Mean 1148 RMS 4516 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 634158 Mean 4.56 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 3.825e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.898e+04 RMS 16.12 Underflow 5.959e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 634158 Mean 1153 RMS 4511 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 634158 Mean 10.62 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.827e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.898e+04 RMS 13.81 Underflow 5.96e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 634158 Mean 1073 RMS 4372 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 634158 Mean 13.2 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 3.528e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.912e+04 RMS 7.321 Underflow 5.99e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 634158 Mean 1065 RMS 4315 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 634158 Mean 17.91 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 3.542e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.885e+04 RMS 7.559 Underflow 5.989e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 634158 Mean 1095 RMS 4366 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 634158 Mean 31.62 RMS 1.424 Underflow 0 Overflow 3.564e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.902e+04 RMS 10.45 Underflow 5.986e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 634158 Mean 1038 RMS 4389 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 634158 Mean -36.17 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 3.589e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.897e+04 RMS 14.66 Underflow 5.983e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 634158 Mean 1064 RMS 4367 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 634158 Mean -5.357 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.591e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.889e+04 RMS 15.35 Underflow 5.983e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 634158 Mean 1077 RMS 4369 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 634158 Mean 6.529 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.595e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 16.19 Underflow 5.982e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 634158 Mean 1081 RMS 4332 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 634158 Mean 29.2 RMS 1.402 Underflow 0 Overflow 3.532e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.893e+04 RMS 8.089 Underflow 5.989e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 634158 Mean 1061 RMS 4334 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 634158 Mean 9.782 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.539e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.894e+04 RMS 7.564 Underflow 5.99e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 634158 Mean 1053 RMS 4378 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 634158 Mean -16.54 RMS 1.395 Underflow 0 Overflow 3.587e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.898e+04 RMS 11.37 Underflow 5.985e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 634158 Mean 1098 RMS 4359 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 634158 Mean 31.45 RMS 1.435 Underflow 0 Overflow 3.586e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.892e+04 RMS 14.33 Underflow 5.984e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 634158 Mean 1091 RMS 4391 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 634158 Mean 15.21 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 15.89 Underflow 5.982e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 634158 Mean 1067 RMS 4402 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 634158 Mean -10.63 RMS 1.307 Underflow 0 Overflow 3.594e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.904e+04 RMS 15.52 Underflow 5.983e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 634158 Mean 1164 RMS 4559 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 634158 Mean -1.825 RMS 1.043 Underflow 0 Overflow 3.913e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.9e+04 RMS 7.798 Underflow 5.953e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 634158 Mean 1169 RMS 4562 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 634158 Mean 3.606 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.888e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.902e+04 RMS 7.756 Underflow 5.953e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 634158 Mean 1174 RMS 4557 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 634158 Mean 9.237 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 3.913e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 7.462 Underflow 5.953e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 634158 Mean 1185 RMS 4573 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 634158 Mean 12.43 RMS 1.38 Underflow 0 Overflow 3.911e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.903e+04 RMS 8.275 Underflow 5.951e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 634158 Mean 1173 RMS 4565 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 634158 Mean 1.751 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 3.926e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.897e+04 RMS 12.82 Underflow 5.95e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 634158 Mean 1175 RMS 4567 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 634158 Mean 1.246 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.928e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.895e+04 RMS 13.09 Underflow 5.949e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 634158 Mean 1163 RMS 4569 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 634158 Mean -5.166 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 3.888e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.904e+04 RMS 7.696 Underflow 5.953e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 634158 Mean 1166 RMS 4534 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 634158 Mean 6.354 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 3.913e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.89e+04 RMS 7.661 Underflow 5.953e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 634158 Mean 1157 RMS 4526 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 634158 Mean -4.38 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.929e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.881e+04 RMS 11.78 Underflow 6.06e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 634158 Mean 1187 RMS 4578 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 634158 Mean 12.84 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 3.929e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.904e+04 RMS 10.41 Underflow 5.95e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 634158 Mean 1189 RMS 4585 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 634158 Mean 11.44 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.928e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.904e+04 RMS 12.87 Underflow 5.949e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 634158 Mean 1182 RMS 4539 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 634158 Mean 24.73 RMS 1.406 Underflow 0 Overflow 3.928e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 9.822 Underflow 5.956e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 634158 Mean 1231 RMS 4627 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 634158 Mean 19.52 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 4.133e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.892e+04 RMS 6.274 Underflow 5.936e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 634158 Mean 1193 RMS 4644 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 634158 Mean -24.92 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 4.102e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.89e+04 RMS 6.882 Underflow 5.934e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 634158 Mean 1240 RMS 4666 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 634158 Mean 14.18 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 4.127e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.902e+04 RMS 7.53 Underflow 5.933e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 634158 Mean 1236 RMS 4681 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 634158 Mean 0.2024 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 4.162e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.897e+04 RMS 11.6 Underflow 5.929e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 634158 Mean 1251 RMS 4734 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 634158 Mean -12.02 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 4.219e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.9e+04 RMS 18.47 Underflow 5.921e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 634158 Mean 1261 RMS 4730 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 634158 Mean -2.297 RMS 1.183 Underflow 0 Overflow 4.221e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.897e+04 RMS 22.63 Underflow 5.919e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 634158 Mean 1237 RMS 4660 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 634158 Mean 17.13 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 4.082e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.904e+04 RMS 6.525 Underflow 5.935e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 634158 Mean 1219 RMS 4651 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 634158 Mean -1.672 RMS 0.9195 Underflow 0 Overflow 4.149e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.895e+04 RMS 7.216 Underflow 5.934e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 634158 Mean 1256 RMS 4699 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 634158 Mean 16.26 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 4.167e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.908e+04 RMS 10.31 Underflow 5.929e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 634158 Mean 1242 RMS 4676 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 634158 Mean 7.178 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 4.196e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.896e+04 RMS 11.75 Underflow 5.929e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 634158 Mean 1263 RMS 4717 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 634158 Mean 4.289 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.221e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.894e+04 RMS 25.05 Underflow 5.92e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 634158 Mean 1269 RMS 4726 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 634158 Mean 9.219 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 4.221e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.9e+04 RMS 18.95 Underflow 5.921e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 634158 Mean 1201 RMS 4593 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 634158 Mean 15.89 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.957e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.901e+04 RMS 12.4 Underflow 5.946e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 634158 Mean 1148 RMS 4579 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 634158 Mean -27.8 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 3.928e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.898e+04 RMS 9.312 Underflow 5.95e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 634158 Mean 1169 RMS 4538 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 634158 Mean 6.337 RMS 1.406 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.889e+04 RMS 8.75 Underflow 5.952e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 634158 Mean 1182 RMS 4569 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 634158 Mean 6.566 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.895e+04 RMS 10.69 Underflow 5.948e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 634158 Mean 1158 RMS 4512 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 634158 Mean 15.37 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 3.917e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.899e+04 RMS 6.63 Underflow 5.96e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 634158 Mean 1163 RMS 4540 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 634158 Mean -2.724 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.885e+04 RMS 12.04 Underflow 5.95e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 634158 Mean 1173 RMS 4581 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 634158 Mean -4.644 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 3.955e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.9e+04 RMS 11.14 Underflow 5.949e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 634158 Mean 1196 RMS 4601 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 634158 Mean 10.95 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 3.956e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.905e+04 RMS 12.03 Underflow 5.947e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 634158 Mean 1193 RMS 4599 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 634158 Mean 6.779 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 3.955e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.903e+04 RMS 13.22 Underflow 5.946e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 634158 Mean 1176 RMS 4575 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 634158 Mean 0.8533 RMS 1.475 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.899e+04 RMS 10.25 Underflow 5.949e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 634158 Mean 1215 RMS 4585 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 634158 Mean 36.35 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.955e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.905e+04 RMS 10.86 Underflow 5.948e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 634158 Mean 1149 RMS 4530 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 634158 Mean -7.673 RMS 1.438 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 7.161 Underflow 5.957e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 634158 Mean 2200 RMS 6082 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 634158 Mean 5.99 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 7.339e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 634158 Mean 1.906e+04 RMS 8.427 Underflow 5.612e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 634158 Mean 2187 RMS 6037 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 634158 Mean 6.391 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 7.369e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 634158 Mean 1.891e+04 RMS 8.981 Underflow 5.611e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 634158 Mean 2200 RMS 6056 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 634158 Mean 6.683 RMS 1.254 Underflow 0 Overflow 7.378e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 634158 Mean 1.893e+04 RMS 11.32 Underflow 5.607e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 634158 Mean 2234 RMS 6066 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 634158 Mean 29.77 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 7.4e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 634158 Mean 1.893e+04 RMS 14.56 Underflow 5.602e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 634158 Mean 2204 RMS 6087 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 634158 Mean -7.336 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 7.394e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 634158 Mean 1.896e+04 RMS 13.68 Underflow 5.603e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 634158 Mean 2190 RMS 6055 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 634158 Mean -10.21 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 7.4e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 634158 Mean 1.885e+04 RMS 15.8 Underflow 5.602e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 634158 Mean 2153 RMS 6027 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 634158 Mean -26.92 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 7.376e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 634158 Mean 1.883e+04 RMS 10.39 Underflow 5.609e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 634158 Mean 2126 RMS 6030 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 634158 Mean -51.05 RMS 1.426 Underflow 0 Overflow 7.349e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 634158 Mean 1.883e+04 RMS 8.657 Underflow 5.611e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 634158 Mean 2166 RMS 6092 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 634158 Mean -43.3 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 7.4e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 634158 Mean 1.897e+04 RMS 13.89 Underflow 5.606e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 634158 Mean 2181 RMS 6046 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 634158 Mean 3.281 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 7.4e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 634158 Mean 1.899e+04 RMS 7.577 Underflow 5.615e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 634158 Mean 2188 RMS 6018 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 634158 Mean 23.96 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 7.261e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 634158 Mean 1.893e+04 RMS 7.361 Underflow 5.616e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 634158 Mean 2205 RMS 6078 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 634158 Mean 1.872 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 7.4e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 634158 Mean 1.898e+04 RMS 11.03 Underflow 5.606e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100

-40

-20

0

20

40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18800

18850

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18800

18850

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25 Signal RMS vs 12*FE+Chip