-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 1034784 Mean 695.7 RMS 3595 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 1034784 Mean -9.093 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 3.838e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.903e+04 RMS 7.668 Underflow 9.965e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 1034784 Mean 713.1 RMS 3589 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 1034784 Mean 9.365 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 3.838e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 8.242 Underflow 9.965e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 1034784 Mean 724.7 RMS 3595 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 18.35 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.847e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 9.193 Underflow 9.963e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 1034784 Mean 734.5 RMS 3684 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 1034784 Mean -2.669 RMS 1.255 Underflow 0 Overflow 3.986e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.915e+04 RMS 17.46 Underflow 9.95e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 1034784 Mean 728.5 RMS 3671 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 1034784 Mean 2.477 RMS 1.429 Underflow 0 Overflow 3.899e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.929e+04 RMS 17.27 Underflow 9.958e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 1034784 Mean 749.9 RMS 3631 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 1034784 Mean 32.05 RMS 1.43 Underflow 0 Overflow 3.895e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.911e+04 RMS 18.28 Underflow 9.958e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 1034784 Mean 656.7 RMS 3595 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 1034784 Mean -44.76 RMS 1.599 Underflow 72 Overflow 3.796e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.908e+04 RMS 8.54 Underflow 9.969e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 1034784 Mean 681.4 RMS 3604 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 1034784 Mean -23.2 RMS 1.453 Underflow 0 Overflow 3.809e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 5.836 Underflow 9.967e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 1034784 Mean 701.4 RMS 3609 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 1034784 Mean -5.017 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 3.818e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.914e+04 RMS 6.652 Underflow 9.966e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 1034784 Mean 669.1 RMS 3599 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 1034784 Mean -36.32 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 3.852e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.904e+04 RMS 7.196 Underflow 9.965e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 1034784 Mean 709 RMS 3573 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 8.827 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 3.852e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.894e+04 RMS 7.429 Underflow 9.966e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 1034784 Mean 729.8 RMS 3615 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 1034784 Mean 19.01 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 3.852e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.911e+04 RMS 8.841 Underflow 9.963e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 1034784 Mean 596.2 RMS 3284 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 1034784 Mean 11.73 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 3.208e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.906e+04 RMS 4.544 Underflow 1.003e+06 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 1034784 Mean 547.7 RMS 3276 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 1034784 Mean -35.48 RMS 1.395 Underflow 0 Overflow 3.182e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.895e+04 RMS 5.207 Underflow 1.003e+06 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 1034784 Mean 592.5 RMS 3297 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 1.252 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 3.258e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.9e+04 RMS 6.868 Underflow 1.003e+06 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 1034784 Mean 594.7 RMS 3313 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 1034784 Mean -2.078 RMS 1.173 Underflow 0 Overflow 3.296e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.9e+04 RMS 8.88 Underflow 1.002e+06 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 1034784 Mean 601.9 RMS 3359 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 1034784 Mean -8.271 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 3.312e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.909e+04 RMS 13.96 Underflow 1.002e+06 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 1034784 Mean 619.4 RMS 3374 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 1034784 Mean 5.838 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.312e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.918e+04 RMS 13.4 Underflow 1.002e+06 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 1034784 Mean 715.9 RMS 3615 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 1034784 Mean 0.2246 RMS 2.183 Underflow 0 Overflow 3.904e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.897e+04 RMS 3.806 Underflow 9.957e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 1034784 Mean 693.5 RMS 3647 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 1034784 Mean -32.95 RMS 1.447 Underflow 0 Overflow 3.949e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.9e+04 RMS 4.887 Underflow 9.953e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 1034784 Mean 729.4 RMS 3661 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 1034784 Mean 0.3101 RMS 1.234 Underflow 0 Overflow 3.947e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.911e+04 RMS 4.581 Underflow 9.953e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 1034784 Mean 722.4 RMS 3646 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 1034784 Mean -4.031 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 5.197 Underflow 9.953e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 1034784 Mean 717.4 RMS 3654 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 1034784 Mean -10.17 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 3.949e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.906e+04 RMS 5.369 Underflow 9.953e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 1034784 Mean 736.8 RMS 3657 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 1034784 Mean 8.225 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 3.949e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.91e+04 RMS 5.788 Underflow 9.953e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 1034784 Mean 723.8 RMS 3650 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 1034784 Mean -0.7662 RMS 0.942 Underflow 0 Overflow 3.922e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.911e+04 RMS 5.751 Underflow 9.956e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 1034784 Mean 724.2 RMS 3614 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 1034784 Mean 6.953 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 3.922e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.893e+04 RMS 5.454 Underflow 9.956e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 1034784 Mean 720.9 RMS 3629 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 0.8074 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 3.92e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.901e+04 RMS 5.566 Underflow 9.956e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 1034784 Mean 718.7 RMS 3627 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 1034784 Mean -0.9652 RMS 0.4741 Underflow 0 Overflow 3.92e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.899e+04 RMS 5.568 Underflow 9.956e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 1034784 Mean 721.9 RMS 3648 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 1034784 Mean -1.63 RMS 0.9834 Underflow 0 Overflow 3.917e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.911e+04 RMS 5.366 Underflow 9.956e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 1034784 Mean 737.2 RMS 3647 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 1034784 Mean 13.61 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 3.92e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 5.514 Underflow 9.956e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 1034784 Mean 745.3 RMS 3758 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 1034784 Mean -26.64 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 4.228e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.905e+04 RMS 4.058 Underflow 9.93e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 1034784 Mean 771.8 RMS 3743 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 1034784 Mean 3.278 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 4.219e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 3.868 Underflow 9.93e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 1034784 Mean 790.3 RMS 3743 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 1034784 Mean 20.27 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 4.219e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.899e+04 RMS 5.241 Underflow 9.928e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 1034784 Mean 797.5 RMS 3814 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 1034784 Mean 3.504 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 4.3e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 11.34 Underflow 9.918e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 1034784 Mean 796.1 RMS 3803 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 4.618 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 4.3e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.907e+04 RMS 8.585 Underflow 9.918e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 1034784 Mean 802.9 RMS 3805 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 1034784 Mean 10.58 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 4.3e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.908e+04 RMS 13.4 Underflow 9.918e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 1034784 Mean 763.1 RMS 3721 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 1034784 Mean 13.29 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 4.039e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.922e+04 RMS 5.204 Underflow 9.944e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 1034784 Mean 757 RMS 3667 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 1034784 Mean 17.89 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 4.039e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.895e+04 RMS 5.068 Underflow 9.944e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 1034784 Mean 777.5 RMS 3700 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 31.74 RMS 1.427 Underflow 0 Overflow 4.039e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.914e+04 RMS 5.122 Underflow 9.944e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 1034784 Mean 710.2 RMS 3703 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 1034784 Mean -36.17 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 4.039e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.909e+04 RMS 5.775 Underflow 9.944e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 1034784 Mean 732.2 RMS 3670 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 1034784 Mean -5.286 RMS 1.719 Underflow 0 Overflow 4.016e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.9e+04 RMS 4.211 Underflow 9.946e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 1034784 Mean 747.8 RMS 3678 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 1034784 Mean 6.542 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 4.039e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.9e+04 RMS 5.61 Underflow 9.944e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 1034784 Mean 759.5 RMS 3654 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 1034784 Mean 29.03 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 3.985e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.904e+04 RMS 5.62 Underflow 9.95e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 1034784 Mean 743.2 RMS 3663 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 1034784 Mean 9.796 RMS 1.402 Underflow 0 Overflow 3.989e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.903e+04 RMS 5.186 Underflow 9.949e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 1034784 Mean 721 RMS 3678 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 1034784 Mean -16.51 RMS 1.396 Underflow 342 Overflow 4.005e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.907e+04 RMS 6.019 Underflow 9.948e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 1034784 Mean 777.7 RMS 3691 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 1034784 Mean 31.82 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 4.059e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.905e+04 RMS 9.472 Underflow 9.942e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 1034784 Mean 763.5 RMS 3704 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 15.33 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 4.057e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.91e+04 RMS 9.072 Underflow 9.942e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 1034784 Mean 740.3 RMS 3718 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 1034784 Mean -10.6 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 4.055e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.915e+04 RMS 9.297 Underflow 9.942e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 1034784 Mean 659.2 RMS 3491 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 1034784 Mean -1.848 RMS 1.048 Underflow 0 Overflow 3.607e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 13.17 Underflow 9.991e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 1034784 Mean 645.3 RMS 3444 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 1034784 Mean 3.711 RMS 1.554 Underflow 178 Overflow 3.518e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.914e+04 RMS 4.467 Underflow 1e+06 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 1034784 Mean 649.9 RMS 3438 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 9.3 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.506e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 4.295 Underflow 1e+06 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 1034784 Mean 653.5 RMS 3444 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 1034784 Mean 12.44 RMS 1.538 Underflow 176 Overflow 3.567e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.917e+04 RMS 4.925 Underflow 1e+06 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 1034784 Mean 638.4 RMS 3426 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 1034784 Mean 1.747 RMS 1.687 Underflow 40 Overflow 3.455e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.907e+04 RMS 4.162 Underflow 1e+06 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 1034784 Mean 647 RMS 3448 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 1034784 Mean 1.206 RMS 1.355 Underflow 178 Overflow 3.587e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.906e+04 RMS 6.985 Underflow 9.998e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 1034784 Mean 816.1 RMS 3881 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 1034784 Mean -5.232 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.441e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.916e+04 RMS 10.96 Underflow 9.904e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 1034784 Mean 809.2 RMS 3821 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 1034784 Mean 6.396 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 4.441e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.901e+04 RMS 4.269 Underflow 9.911e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 1034784 Mean 794.7 RMS 3805 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 1034784 Mean -4.386 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 4.381e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.891e+04 RMS 4.498 Underflow 9.911e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 1034784 Mean 833.9 RMS 3879 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 1034784 Mean 13.11 RMS 1.399 Underflow 0 Overflow 4.435e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.916e+04 RMS 8.825 Underflow 9.904e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 1034784 Mean 813.5 RMS 3835 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 11.37 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.338e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.915e+04 RMS 3.815 Underflow 9.914e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 1034784 Mean 831.2 RMS 3840 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 1034784 Mean 24.82 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 4.399e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 5.187 Underflow 9.911e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 1034784 Mean 729.6 RMS 3604 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 1034784 Mean 19.53 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 3.881e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.903e+04 RMS 5.544 Underflow 9.962e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 1034784 Mean 684.6 RMS 3606 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 1034784 Mean -24.9 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.856e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 4.168 Underflow 9.962e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 1034784 Mean 726.4 RMS 3623 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 14.13 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.857e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.915e+04 RMS 4.165 Underflow 9.963e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 1034784 Mean 713.7 RMS 3620 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 1034784 Mean 0.2993 RMS 1.294 Underflow 72 Overflow 3.883e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.908e+04 RMS 4.825 Underflow 9.961e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 1034784 Mean 705.9 RMS 3636 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 1034784 Mean -11.72 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 3.889e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.913e+04 RMS 6.635 Underflow 9.96e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 1034784 Mean 715 RMS 3630 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 1034784 Mean -2.308 RMS 1.182 Underflow 0 Overflow 3.89e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.908e+04 RMS 7.536 Underflow 9.959e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 1034784 Mean 795.8 RMS 3784 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 1034784 Mean 16.93 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 4.221e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.918e+04 RMS 5.721 Underflow 9.927e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 1034784 Mean 772.6 RMS 3763 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 1034784 Mean -1.671 RMS 0.9202 Underflow 0 Overflow 4.228e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.907e+04 RMS 5.322 Underflow 9.928e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 1034784 Mean 808.9 RMS 3820 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 1034784 Mean 16.23 RMS 1.39 Underflow 18 Overflow 4.273e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.921e+04 RMS 15.44 Underflow 9.921e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 1034784 Mean 794.6 RMS 3793 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 1034784 Mean 7.384 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 4.273e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.907e+04 RMS 9.165 Underflow 9.921e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 1034784 Mean 789 RMS 3783 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 4.305 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 4.27e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 10.38 Underflow 9.921e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 1034784 Mean 788.5 RMS 3780 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 1034784 Mean 9.258 RMS 1.658 Underflow 0 Overflow 4.217e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.913e+04 RMS 6.944 Underflow 9.926e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 1034784 Mean 731.3 RMS 3627 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 1034784 Mean 15.89 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.906e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.913e+04 RMS 4.059 Underflow 9.961e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 1034784 Mean 687.1 RMS 3626 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 1034784 Mean -27.81 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.892e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.909e+04 RMS 4.229 Underflow 9.961e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 1034784 Mean 721 RMS 3612 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 6.374 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 3.973e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.901e+04 RMS 4.687 Underflow 9.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 1034784 Mean 731 RMS 3643 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 1034784 Mean 6.643 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 3.973e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.906e+04 RMS 7.486 Underflow 9.955e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 1034784 Mean 748.7 RMS 3671 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 1034784 Mean 15.35 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 3.971e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.913e+04 RMS 8.006 Underflow 9.951e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 1034784 Mean 726 RMS 3647 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 1034784 Mean -2.848 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 3.976e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.897e+04 RMS 9.31 Underflow 9.95e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 1034784 Mean 706.3 RMS 3621 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 1034784 Mean -4.74 RMS 1.322 Underflow 14 Overflow 3.843e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.914e+04 RMS 9.759 Underflow 9.964e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 1034784 Mean 719.6 RMS 3619 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 1034784 Mean 10.89 RMS 1.882 Underflow 51 Overflow 3.821e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.92e+04 RMS 6.944 Underflow 9.966e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 1034784 Mean 705.3 RMS 3592 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 1034784 Mean 6.744 RMS 1.631 Underflow 230 Overflow 3.779e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.918e+04 RMS 7.133 Underflow 9.971e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 1034784 Mean 711 RMS 3615 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 1034784 Mean 1.131 RMS 1.376 Underflow 18 Overflow 3.843e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 9.393 Underflow 9.964e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 1034784 Mean 734.8 RMS 3587 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 36.34 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.78e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.916e+04 RMS 4.232 Underflow 9.97e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 1034784 Mean 687.3 RMS 3568 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 1034784 Mean -7.758 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 3.838e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.903e+04 RMS 4.77 Underflow 9.971e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 1034784 Mean 773.1 RMS 3758 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 1034784 Mean 5.877 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 4.221e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 1034784 Mean 1.92e+04 RMS 4.296 Underflow 9.935e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 1034784 Mean 769.3 RMS 3730 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 1034784 Mean 6.323 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 4.23e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 1034784 Mean 1.902e+04 RMS 6.696 Underflow 9.933e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 1034784 Mean 772.4 RMS 3740 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 1034784 Mean 6.641 RMS 1.256 Underflow 0 Overflow 4.212e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 1034784 Mean 1.905e+04 RMS 8.267 Underflow 9.932e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 1034784 Mean 805.3 RMS 3762 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 1034784 Mean 29.83 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 4.228e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 1034784 Mean 1.906e+04 RMS 7.691 Underflow 9.926e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 1034784 Mean 754.3 RMS 3737 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 1034784 Mean -7.35 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 4.167e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 1034784 Mean 1.91e+04 RMS 4.291 Underflow 9.936e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 1034784 Mean 747.9 RMS 3715 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 1034784 Mean -10.32 RMS 1.275 Underflow 0 Overflow 4.23e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 1034784 Mean 1.898e+04 RMS 4.363 Underflow 9.935e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 1034784 Mean 1435 RMS 5062 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 1034784 Mean -26.99 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 7.972e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 1034784 Mean 1.895e+04 RMS 7.969 Underflow 9.551e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 1034784 Mean 1414 RMS 5072 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 1034784 Mean -51.16 RMS 1.395 Underflow 0 Overflow 7.972e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 1034784 Mean 1.898e+04 RMS 10.27 Underflow 9.551e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 1034784 Mean 1407 RMS 5063 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 1034784 Mean -43.47 RMS 1.322 Underflow 72 Overflow 7.85e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 1034784 Mean 1.908e+04 RMS 4.088 Underflow 9.563e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 1034784 Mean 1452 RMS 5056 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 1034784 Mean 3.401 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 7.85e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 1034784 Mean 1.91e+04 RMS 4.132 Underflow 9.563e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 1034784 Mean 1467 RMS 5037 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 1034784 Mean 23.84 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 7.85e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 1034784 Mean 1.905e+04 RMS 3.946 Underflow 9.563e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 1034784 Mean 1452 RMS 5062 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 1034784 Mean 1.863 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 7.85e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 1034784 Mean 1.912e+04 RMS 4.033 Underflow 9.563e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100

-40

-20

0

20

40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 4 6 8 10 12 14 16 18

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 4 6 8 10 12 14 16 18

Signal RMS vs 12*FE+Chip