-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 733824 Mean 722.7 RMS 3646 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 733824 Mean 11.06 RMS 1.362 Underflow 8 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.94e+04 RMS 9.486 Underflow 7.069e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 733824 Mean 723.9 RMS 3630 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 733824 Mean 15.49 RMS 1.389 Underflow 8 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.932e+04 RMS 9.433 Underflow 7.069e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 733824 Mean 705.9 RMS 3637 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 733824 Mean -3.595 RMS 1.386 Underflow 8 Overflow 2.693e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 9.486 Underflow 7.069e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 733824 Mean 707.8 RMS 3636 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 733824 Mean -1.548 RMS 1.023 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 9.266 Underflow 7.069e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 733824 Mean 715 RMS 3638 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 733824 Mean 5.222 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.936e+04 RMS 36.35 Underflow 7.069e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 733824 Mean 690.2 RMS 3631 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 733824 Mean -18.32 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 2.691e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.93e+04 RMS 9.371 Underflow 7.069e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 733824 Mean 832.6 RMS 3920 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 733824 Mean 2.021 RMS 1.605 Underflow 18 Overflow 3.166e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.933e+04 RMS 3.925 Underflow 7.023e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 733824 Mean 827.8 RMS 3946 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 733824 Mean -11.98 RMS 1.659 Underflow 18 Overflow 3.181e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.937e+04 RMS 5.934 Underflow 7.02e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 733824 Mean 861.9 RMS 3950 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 733824 Mean 12.07 RMS 1.389 Underflow 18 Overflow 3.251e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.923e+04 RMS 8.98 Underflow 7.014e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 733824 Mean 847.2 RMS 3952 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 733824 Mean -2.684 RMS 1.326 Underflow 18 Overflow 3.25e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.922e+04 RMS 7.714 Underflow 7.014e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 733824 Mean 815.3 RMS 3937 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 733824 Mean -30.85 RMS 1.48 Underflow 0 Overflow 3.247e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.914e+04 RMS 8.155 Underflow 7.015e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 733824 Mean 862.9 RMS 3946 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 733824 Mean 15.05 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 3.244e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.924e+04 RMS 7.633 Underflow 7.015e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 733824 Mean 821.5 RMS 3813 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 733824 Mean 36.89 RMS 1.746 Underflow 0 Overflow 2.981e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.935e+04 RMS 11.64 Underflow 7.04e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 733824 Mean 787.4 RMS 3816 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 733824 Mean 1.569 RMS 1.611 Underflow 0 Overflow 2.986e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.931e+04 RMS 5.897 Underflow 7.04e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 733824 Mean 804.6 RMS 3840 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 733824 Mean 11.46 RMS 1.386 Underflow 522 Overflow 3.004e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.939e+04 RMS 7.595 Underflow 7.038e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 733824 Mean 799.3 RMS 3866 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 733824 Mean -5.926 RMS 1.36 Underflow 288 Overflow 3.053e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.935e+04 RMS 9.251 Underflow 7.033e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 733824 Mean 818.9 RMS 3883 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 733824 Mean 5.643 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.087e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.936e+04 RMS 10.52 Underflow 7.03e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 733824 Mean 811.5 RMS 3850 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 733824 Mean 4.754 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 3.087e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.918e+04 RMS 14.83 Underflow 7.03e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 733824 Mean 963.3 RMS 4173 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 733824 Mean 14.92 RMS 1.66 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.933e+04 RMS 4.102 Underflow 6.978e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 733824 Mean 951.6 RMS 4189 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 733824 Mean -1.045 RMS 1.273 Underflow 0 Overflow 3.609e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.937e+04 RMS 3.901 Underflow 6.977e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 733824 Mean 954.1 RMS 4181 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 733824 Mean 2.723 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.622e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.933e+04 RMS 4.102 Underflow 6.977e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 733824 Mean 909.2 RMS 4165 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 733824 Mean -40.75 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 3.667e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.917e+04 RMS 6.009 Underflow 6.976e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 733824 Mean 986 RMS 4204 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 733824 Mean 20.02 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.696e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 11.17 Underflow 6.97e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 733824 Mean 963.1 RMS 4236 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 733824 Mean -12.41 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.696e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.936e+04 RMS 10.87 Underflow 6.969e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 733824 Mean 908.3 RMS 4090 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 733824 Mean -0.8917 RMS 1.074 Underflow 0 Overflow 3.47e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.932e+04 RMS 4.351 Underflow 6.993e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 733824 Mean 905.2 RMS 4077 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 733824 Mean -1.578 RMS 0.9449 Underflow 0 Overflow 3.474e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.924e+04 RMS 4.285 Underflow 6.993e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 733824 Mean 919.5 RMS 4070 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 733824 Mean 12.12 RMS 1.419 Underflow 0 Overflow 3.499e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.919e+04 RMS 5.583 Underflow 6.991e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 733824 Mean 924.8 RMS 4121 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 733824 Mean 0.5161 RMS 1.491 Underflow 0 Overflow 3.532e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.93e+04 RMS 7.777 Underflow 6.987e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 733824 Mean 927.9 RMS 4152 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 733824 Mean -11.35 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.577e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.929e+04 RMS 12.59 Underflow 6.981e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 733824 Mean 946.4 RMS 4144 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 733824 Mean 8.276 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 3.577e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.926e+04 RMS 12.25 Underflow 6.981e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 733824 Mean 700.2 RMS 3464 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 733824 Mean 20.81 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 3.107e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.879e+04 RMS 407.1 Underflow 7.105e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 733824 Mean 835.2 RMS 3895 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 733824 Mean 16.31 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 3.107e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.936e+04 RMS 13.88 Underflow 7.028e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 733824 Mean 803.3 RMS 3848 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 733824 Mean 7.307 RMS 1.348 Underflow 90 Overflow 3.011e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.941e+04 RMS 6.164 Underflow 7.037e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 733824 Mean 773.7 RMS 3819 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 733824 Mean -17.81 RMS 1.357 Underflow 217 Overflow 3.042e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.92e+04 RMS 8.485 Underflow 7.036e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 733824 Mean 770.6 RMS 3788 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 733824 Mean -6.817 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.924e+04 RMS 6.663 Underflow 7.042e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 733824 Mean 807.6 RMS 3806 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 733824 Mean 23.1 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 2.992e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.927e+04 RMS 4.44 Underflow 7.039e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 733824 Mean 872.2 RMS 3926 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 733824 Mean 40.34 RMS 1.454 Underflow 0 Overflow 3.154e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.94e+04 RMS 9.224 Underflow 7.023e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 733824 Mean 834.9 RMS 3908 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 733824 Mean 6.745 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 3.155e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 7.294 Underflow 7.023e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 733824 Mean 844.2 RMS 3892 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 733824 Mean 22.76 RMS 1.328 Underflow 18 Overflow 3.152e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.929e+04 RMS 4.693 Underflow 7.025e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 733824 Mean 825.1 RMS 3897 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 733824 Mean 1.68 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 3.137e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.927e+04 RMS 5.403 Underflow 7.025e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 733824 Mean 834 RMS 3901 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 733824 Mean 10.96 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 3.134e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.932e+04 RMS 4.677 Underflow 7.026e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 733824 Mean 811.6 RMS 3898 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 733824 Mean -11.05 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.132e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 6.358 Underflow 7.025e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 733824 Mean 947.2 RMS 4188 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 733824 Mean -9.359 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 3.638e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.929e+04 RMS 15.56 Underflow 6.974e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 733824 Mean 960.8 RMS 4172 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 733824 Mean 8.309 RMS 1.407 Underflow 0 Overflow 3.638e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.924e+04 RMS 13.87 Underflow 6.975e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 733824 Mean 947.4 RMS 4141 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 733824 Mean 13.11 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 3.571e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.932e+04 RMS 18.5 Underflow 6.983e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 733824 Mean 904.6 RMS 4110 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 733824 Mean -13.93 RMS 1.408 Underflow 18 Overflow 3.49e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.93e+04 RMS 11.28 Underflow 6.989e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 733824 Mean 889.3 RMS 4047 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 733824 Mean -6.692 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 3.429e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.917e+04 RMS 3.506 Underflow 6.995e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 733824 Mean 893.1 RMS 4075 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 733824 Mean -7.913 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 3.422e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.932e+04 RMS 3.228 Underflow 6.996e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 733824 Mean 889.7 RMS 3980 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 733824 Mean 33.68 RMS 2.574 Underflow 0 Overflow 3.244e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.94e+04 RMS 22.19 Underflow 7.014e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 733824 Mean 848.2 RMS 3961 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 733824 Mean -6.24 RMS 1.989 Underflow 0 Overflow 3.265e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.921e+04 RMS 9.76 Underflow 7.012e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 733824 Mean 878.2 RMS 4004 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 733824 Mean 7.536 RMS 1.376 Underflow 54 Overflow 3.314e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.929e+04 RMS 20.94 Underflow 7.007e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 733824 Mean 868.3 RMS 3999 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 733824 Mean -1.295 RMS 0.7324 Underflow 90 Overflow 3.314e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.926e+04 RMS 10.21 Underflow 7.007e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 733824 Mean 879.8 RMS 4000 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 733824 Mean 11.19 RMS 1.448 Underflow 46 Overflow 3.305e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.93e+04 RMS 5.419 Underflow 7.008e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 733824 Mean 868.3 RMS 4029 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 733824 Mean -6.548 RMS 1.461 Underflow 108 Overflow 3.307e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.942e+04 RMS 7.25 Underflow 7.008e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 733824 Mean 929.1 RMS 4160 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 733824 Mean -11.62 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.569e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.933e+04 RMS 12.55 Underflow 6.981e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 733824 Mean 941.9 RMS 4145 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 733824 Mean 5.14 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 3.569e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 9.512 Underflow 6.982e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 733824 Mean 938 RMS 4097 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 733824 Mean 19.9 RMS 2.188 Underflow 0 Overflow 3.51e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.922e+04 RMS 5.465 Underflow 6.987e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 733824 Mean 910.5 RMS 4135 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 733824 Mean -23.98 RMS 1.391 Underflow 0 Overflow 3.569e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.921e+04 RMS 7.788 Underflow 6.982e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 733824 Mean 896.7 RMS 4030 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 733824 Mean 13.14 RMS 1.422 Underflow 0 Overflow 3.366e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 11.66 Underflow 7.002e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 733824 Mean 877.8 RMS 4043 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 733824 Mean -9.47 RMS 1.761 Underflow 0 Overflow 3.406e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.932e+04 RMS 2.916 Underflow 7.002e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 733824 Mean 874.1 RMS 4048 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 733824 Mean -13.84 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 3.377e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.933e+04 RMS 11.5 Underflow 7.001e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 733824 Mean 870.5 RMS 4022 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 733824 Mean -8.62 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.353e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 14.15 Underflow 7.005e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 733824 Mean 864.7 RMS 3986 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 733824 Mean -1.976 RMS 1.113 Underflow 0 Overflow 3.337e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.921e+04 RMS 13.32 Underflow 7.007e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 733824 Mean 863.2 RMS 4031 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 733824 Mean -13.95 RMS 1.423 Underflow 0 Overflow 3.375e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.94e+04 RMS 6.247 Underflow 7.007e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 733824 Mean 857.3 RMS 4008 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 733824 Mean -11.08 RMS 1.878 Underflow 0 Overflow 3.306e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.936e+04 RMS 4.587 Underflow 7.009e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 733824 Mean 864 RMS 4009 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 733824 Mean -5.746 RMS 1.6 Underflow 0 Overflow 3.359e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.935e+04 RMS 17.37 Underflow 7.009e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 733824 Mean 873.2 RMS 4037 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 733824 Mean -20.18 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 3.46e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.913e+04 RMS 6.327 Underflow 6.997e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 733824 Mean 935.2 RMS 4090 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 733824 Mean 29.87 RMS 1.445 Underflow 0 Overflow 3.46e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.943e+04 RMS 13.87 Underflow 6.996e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 733824 Mean 905.7 RMS 4084 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 733824 Mean -1.542 RMS 1.511 Underflow 0 Overflow 3.451e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.929e+04 RMS 7.923 Underflow 6.993e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 733824 Mean 913.8 RMS 4107 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 733824 Mean 0.3731 RMS 1.239 Underflow 0 Overflow 3.46e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.938e+04 RMS 8.097 Underflow 6.992e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 733824 Mean 878.9 RMS 4033 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 733824 Mean -9.37 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 3.445e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.922e+04 RMS 8.757 Underflow 7e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 733824 Mean 920.3 RMS 4041 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 733824 Mean 27.2 RMS 2.124 Underflow 0 Overflow 3.44e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.921e+04 RMS 5.79 Underflow 6.997e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 733824 Mean 937.8 RMS 4152 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 733824 Mean -3.151 RMS 2.111 Underflow 0 Overflow 3.586e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.925e+04 RMS 7.545 Underflow 6.98e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 733824 Mean 946.2 RMS 4180 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 733824 Mean -3.789 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 6.773 Underflow 6.978e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 733824 Mean 997.3 RMS 4182 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 733824 Mean 46.86 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.94e+04 RMS 6.652 Underflow 6.978e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 733824 Mean 935.8 RMS 4166 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 733824 Mean -10.94 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.927e+04 RMS 6.709 Underflow 6.978e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 733824 Mean 943.7 RMS 4167 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 733824 Mean -3.379 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 6.614 Underflow 6.978e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 733824 Mean 918.2 RMS 4173 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 733824 Mean -30.16 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.928e+04 RMS 6.366 Underflow 6.978e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 733824 Mean 896.5 RMS 4096 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 733824 Mean -16.59 RMS 1.397 Underflow 0 Overflow 3.482e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.927e+04 RMS 3.905 Underflow 6.991e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 733824 Mean 908.1 RMS 4091 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 733824 Mean -4.049 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.483e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.926e+04 RMS 4.37 Underflow 6.991e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 733824 Mean 913.5 RMS 4109 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 733824 Mean -2.524 RMS 1.234 Underflow 0 Overflow 3.474e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.935e+04 RMS 3.9 Underflow 6.991e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 733824 Mean 956.3 RMS 4109 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 733824 Mean 40.12 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.485e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.939e+04 RMS 4.125 Underflow 6.991e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 733824 Mean 881.6 RMS 4103 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 733824 Mean -32.82 RMS 1.497 Underflow 0 Overflow 3.483e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.929e+04 RMS 3.663 Underflow 6.991e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 733824 Mean 891.6 RMS 4078 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 733824 Mean -15.25 RMS 2.071 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.924e+04 RMS 10.53 Underflow 6.993e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 733824 Mean 917.9 RMS 4072 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 733824 Mean 12.35 RMS 1.391 Underflow 0 Overflow 3.458e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 733824 Mean 1.923e+04 RMS 19.76 Underflow 6.993e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 733824 Mean 905.7 RMS 4062 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 733824 Mean 3.544 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 3.449e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 733824 Mean 1.92e+04 RMS 9.749 Underflow 6.994e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 733824 Mean 912.5 RMS 4084 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 733824 Mean 3.144 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 733824 Mean 1.925e+04 RMS 5.297 Underflow 6.992e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 733824 Mean 895.4 RMS 4099 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 733824 Mean -17.33 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 733824 Mean 1.93e+04 RMS 5.437 Underflow 6.992e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 733824 Mean 926.5 RMS 4100 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 733824 Mean 13.56 RMS 1.397 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 5.506 Underflow 6.992e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 733824 Mean 890.4 RMS 4109 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 733824 Mean -24.66 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 5.709 Underflow 6.992e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 733824 Mean 817.4 RMS 3908 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 733824 Mean -5.803 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 3.118e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 733824 Mean 1.937e+04 RMS 8.005 Underflow 7.026e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 733824 Mean 812.5 RMS 3879 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 733824 Mean -2.965 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 3.118e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 733824 Mean 1.927e+04 RMS 5.577 Underflow 7.028e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 733824 Mean 846.8 RMS 3882 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 733824 Mean 32.06 RMS 1.408 Underflow 54 Overflow 3.096e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 5.546 Underflow 7.029e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 733824 Mean 800.3 RMS 3870 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 733824 Mean -12.4 RMS 1.351 Underflow 144 Overflow 3.1e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 733824 Mean 1.923e+04 RMS 5.477 Underflow 7.028e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 733824 Mean 815.7 RMS 3831 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 733824 Mean 16.53 RMS 1.473 Underflow 0 Overflow 3.06e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 733824 Mean 1.918e+04 RMS 3.814 Underflow 7.032e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 733824 Mean 788.9 RMS 3874 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 733824 Mean -20.49 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 3.084e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 733824 Mean 1.934e+04 RMS 7.375 Underflow 7.032e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19150

19200

19250

19300

19350

19400

19450

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19150

19200

19250

19300

19350

19400

19450

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Signal RMS vs 12*FE+Chip