-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 684918 Mean 688.8 RMS 3615 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 684918 Mean -17.1 RMS 2.353 Underflow 0 Overflow 2.54e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.922e+04 RMS 13.33 Underflow 6.598e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 684918 Mean 719.5 RMS 3616 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 684918 Mean 8.645 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.585e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.914e+04 RMS 13.32 Underflow 6.595e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 684918 Mean 723.3 RMS 3650 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 684918 Mean -0.724 RMS 1.312 Underflow 4 Overflow 2.641e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.916e+04 RMS 13.65 Underflow 6.591e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 684918 Mean 721.2 RMS 3656 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 684918 Mean -2.042 RMS 1.188 Underflow 288 Overflow 2.583e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.92e+04 RMS 12.77 Underflow 6.591e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 684918 Mean 702.4 RMS 3620 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 684918 Mean -13.88 RMS 1.431 Underflow 162 Overflow 2.581e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.899e+04 RMS 12.24 Underflow 6.591e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 684918 Mean 735.7 RMS 3642 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 684918 Mean 13.56 RMS 1.31 Underflow 216 Overflow 2.592e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.91e+04 RMS 12.19 Underflow 6.59e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 684918 Mean 666 RMS 3492 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 684918 Mean 3.024 RMS 2.009 Underflow 0 Overflow 2.412e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.908e+04 RMS 6.215 Underflow 6.611e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 684918 Mean 672.5 RMS 3505 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 684918 Mean 5.389 RMS 1.615 Underflow 0 Overflow 2.423e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.91e+04 RMS 6.472 Underflow 6.61e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 684918 Mean 694.2 RMS 3543 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 684918 Mean 14.5 RMS 1.433 Underflow 5 Overflow 2.462e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 8.136 Underflow 6.607e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 684918 Mean 728.3 RMS 3642 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 684918 Mean 9.04 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 2.588e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.917e+04 RMS 13.32 Underflow 6.592e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 684918 Mean 724.8 RMS 3667 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 684918 Mean -4.811 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 2.623e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.916e+04 RMS 13.71 Underflow 6.589e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 684918 Mean 759.1 RMS 3672 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 684918 Mean 26.66 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.621e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.917e+04 RMS 17.29 Underflow 6.587e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 684918 Mean 764.6 RMS 3744 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 684918 Mean 4.595 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 11.83 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 684918 Mean 705.5 RMS 3739 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 684918 Mean -53.54 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.912e+04 RMS 8.903 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 684918 Mean 745.9 RMS 3693 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 684918 Mean -1.506 RMS 1.014 Underflow 0 Overflow 2.698e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.899e+04 RMS 16 Underflow 6.58e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 684918 Mean 714.2 RMS 3625 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 684918 Mean -0.4252 RMS 0.8983 Underflow 0 Overflow 2.605e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.911e+04 RMS 7.173 Underflow 6.593e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 684918 Mean 701.4 RMS 3626 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 684918 Mean -9.972 RMS 1.263 Underflow 0 Overflow 2.542e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 5.106 Underflow 6.595e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 684918 Mean 719.7 RMS 3622 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 684918 Mean 9.235 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.538e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.918e+04 RMS 5.058 Underflow 6.596e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 684918 Mean 763.2 RMS 3718 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 684918 Mean 8.374 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.908e+04 RMS 14.3 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 684918 Mean 742.5 RMS 3719 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 684918 Mean -12.26 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.907e+04 RMS 10.69 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 684918 Mean 753.4 RMS 3687 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 684918 Mean 15.15 RMS 1.398 Underflow 0 Overflow 2.705e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.923e+04 RMS 22.87 Underflow 6.587e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 684918 Mean 752.2 RMS 3691 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 684918 Mean 8.685 RMS 1.636 Underflow 0 Overflow 2.671e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.907e+04 RMS 7.977 Underflow 6.582e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 684918 Mean 755.8 RMS 3664 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 684918 Mean 21.13 RMS 1.535 Underflow 0 Overflow 2.649e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.902e+04 RMS 6.522 Underflow 6.584e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 684918 Mean 762.4 RMS 3695 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 684918 Mean 22.59 RMS 1.516 Underflow 0 Overflow 2.649e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 5.799 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 684918 Mean 773.3 RMS 3799 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 684918 Mean -11.94 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.915e+04 RMS 16.98 Underflow 6.569e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 684918 Mean 804.3 RMS 3783 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 684918 Mean 22.67 RMS 1.264 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.911e+04 RMS 10.51 Underflow 6.569e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 684918 Mean 767.2 RMS 3807 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 684918 Mean -19.42 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 13.15 Underflow 6.569e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 684918 Mean 775.9 RMS 3715 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 684918 Mean 28.05 RMS 1.325 Underflow 36 Overflow 2.684e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.924e+04 RMS 5.042 Underflow 6.583e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 684918 Mean 746 RMS 3729 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 684918 Mean -3.821 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.662e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.929e+04 RMS 4.699 Underflow 6.583e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 684918 Mean 745.2 RMS 3711 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 684918 Mean -1.046 RMS 1.187 Underflow 0 Overflow 2.662e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.92e+04 RMS 4.816 Underflow 6.583e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 684918 Mean 731.2 RMS 3710 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 684918 Mean -17.92 RMS 1.337 Underflow 108 Overflow 2.716e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.913e+04 RMS 12.4 Underflow 6.582e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 684918 Mean 787.9 RMS 3710 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 684918 Mean 36.18 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 2.718e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.91e+04 RMS 13.68 Underflow 6.579e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 684918 Mean 704.1 RMS 3639 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 684918 Mean -19.64 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 2.671e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.905e+04 RMS 7.791 Underflow 6.59e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 684918 Mean 739.8 RMS 3657 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 684918 Mean 7.099 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.729e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.905e+04 RMS 8.722 Underflow 6.588e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 684918 Mean 688.7 RMS 3598 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 684918 Mean -15.25 RMS 2.132 Underflow 0 Overflow 2.525e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.908e+04 RMS 5.297 Underflow 6.597e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 684918 Mean 717.3 RMS 3595 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 684918 Mean 12.55 RMS 1.928 Underflow 0 Overflow 2.536e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.906e+04 RMS 4.791 Underflow 6.596e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 684918 Mean 623.9 RMS 3394 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 684918 Mean 0.3387 RMS 1.236 Underflow 0 Overflow 2.299e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.915e+04 RMS 7.912 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 684918 Mean 654.5 RMS 3444 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 684918 Mean 12.9 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.299e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.915e+04 RMS 7.506 Underflow 6.62e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 684918 Mean 639.1 RMS 3468 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 684918 Mean -7.186 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 2.299e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.925e+04 RMS 7.857 Underflow 6.619e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 684918 Mean 643.7 RMS 3460 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 684918 Mean -1.173 RMS 0.9347 Underflow 0 Overflow 2.3e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 8.76 Underflow 6.619e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 684918 Mean 658.4 RMS 3461 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 684918 Mean 13.37 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 2.3e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.923e+04 RMS 7.149 Underflow 6.619e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 684918 Mean 654.7 RMS 3435 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 684918 Mean 14.29 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.3e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.908e+04 RMS 8.095 Underflow 6.619e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 684918 Mean 697.9 RMS 3590 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 684918 Mean -1.938 RMS 1.608 Underflow 0 Overflow 2.515e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.911e+04 RMS 7.004 Underflow 6.598e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 684918 Mean 732.8 RMS 3603 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 684918 Mean 29.74 RMS 1.431 Underflow 0 Overflow 2.525e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 8.408 Underflow 6.598e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 684918 Mean 693.4 RMS 3595 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 684918 Mean -7.519 RMS 1.982 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.914e+04 RMS 6.453 Underflow 6.598e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 684918 Mean 714.7 RMS 3592 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 684918 Mean 11.59 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.527e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.907e+04 RMS 10.31 Underflow 6.596e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 684918 Mean 668.3 RMS 3535 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 684918 Mean -13.29 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.502e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.904e+04 RMS 4.744 Underflow 6.605e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 684918 Mean 698.8 RMS 3539 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 684918 Mean 17.73 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 2.525e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.915e+04 RMS 11.55 Underflow 6.607e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 684918 Mean 771.1 RMS 3766 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 684918 Mean 0.5865 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.918e+04 RMS 7.712 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 684918 Mean 771.2 RMS 3757 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 684918 Mean 2.572 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.913e+04 RMS 7.961 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 684918 Mean 791.6 RMS 3750 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 684918 Mean 24.3 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.912e+04 RMS 6.315 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 684918 Mean 766 RMS 3753 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 684918 Mean -1.874 RMS 1.022 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.911e+04 RMS 7.481 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 684918 Mean 769 RMS 3704 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 684918 Mean 23.54 RMS 1.529 Underflow 0 Overflow 2.666e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.918e+04 RMS 3.997 Underflow 6.583e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 684918 Mean 767.5 RMS 3678 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 684918 Mean 27.24 RMS 1.936 Underflow 0 Overflow 2.666e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.905e+04 RMS 4.249 Underflow 6.583e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 684918 Mean 719.7 RMS 3567 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 684918 Mean 35.99 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.43e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.934e+04 RMS 9.392 Underflow 6.607e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 684918 Mean 670.9 RMS 3523 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 684918 Mean -3.15 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.48e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.913e+04 RMS 4.174 Underflow 6.609e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 684918 Mean 675.9 RMS 3561 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 684918 Mean -14.6 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 2.732e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.92e+04 RMS 4.628 Underflow 6.605e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 684918 Mean 763.8 RMS 3751 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 684918 Mean 2.273 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 2.732e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.924e+04 RMS 19.42 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 684918 Mean 761.6 RMS 3746 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 684918 Mean -1.979 RMS 1.064 Underflow 0 Overflow 2.734e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.914e+04 RMS 18.75 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 684918 Mean 745 RMS 3749 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 684918 Mean -19.5 RMS 1.407 Underflow 0 Overflow 2.734e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.913e+04 RMS 31.11 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 684918 Mean 822.6 RMS 3818 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 684918 Mean 28.82 RMS 1.432 Underflow 0 Overflow 2.84e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 10.77 Underflow 6.566e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 684918 Mean 776.7 RMS 3833 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 684918 Mean -20.16 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 2.851e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.922e+04 RMS 9.466 Underflow 6.566e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 684918 Mean 831 RMS 3836 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 684918 Mean 28.1 RMS 1.397 Underflow 0 Overflow 2.875e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.916e+04 RMS 9.905 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 684918 Mean 784.5 RMS 3813 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 684918 Mean -4.411 RMS 1.344 Underflow 36 Overflow 2.812e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 10.56 Underflow 6.568e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 684918 Mean 758.5 RMS 3747 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 684918 Mean -7.999 RMS 1.85 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.908e+04 RMS 5.973 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 684918 Mean 751.1 RMS 3745 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 684918 Mean -16.23 RMS 1.8 Underflow 18 Overflow 2.759e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.903e+04 RMS 5.569 Underflow 6.573e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 684918 Mean 718.4 RMS 3657 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 684918 Mean -10.83 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.619e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.906e+04 RMS 22.74 Underflow 6.587e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 684918 Mean 683.1 RMS 3578 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 684918 Mean -13.95 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 2.621e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 10.56 Underflow 6.603e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 684918 Mean 705.4 RMS 3564 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 684918 Mean 17.12 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.462e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.916e+04 RMS 11.98 Underflow 6.603e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 684918 Mean 705.3 RMS 3556 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 684918 Mean 19.86 RMS 1.353 Underflow 72 Overflow 2.453e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.916e+04 RMS 8.574 Underflow 6.604e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 684918 Mean 689.7 RMS 3540 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 684918 Mean 13.1 RMS 1.7 Underflow 0 Overflow 2.414e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 4.839 Underflow 6.608e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 684918 Mean 688.9 RMS 3549 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 684918 Mean 11.64 RMS 1.512 Underflow 0 Overflow 2.413e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.929e+04 RMS 4.695 Underflow 6.609e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 684918 Mean 735.1 RMS 3703 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 684918 Mean -13.93 RMS 1.373 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.904e+04 RMS 9.244 Underflow 6.58e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 684918 Mean 746.5 RMS 3701 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 684918 Mean -2.308 RMS 1.231 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.904e+04 RMS 9.552 Underflow 6.58e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 684918 Mean 732.2 RMS 3700 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 684918 Mean -16.62 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.902e+04 RMS 9.119 Underflow 6.58e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 684918 Mean 754.2 RMS 3698 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 684918 Mean 5.871 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.695e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.903e+04 RMS 8.977 Underflow 6.58e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 684918 Mean 728 RMS 3622 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 684918 Mean 15.43 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.651e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 7.928 Underflow 6.596e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 684918 Mean 726.2 RMS 3628 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 684918 Mean 12.41 RMS 2.37 Underflow 0 Overflow 2.608e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 4.144 Underflow 6.595e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 684918 Mean 697.3 RMS 3549 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 684918 Mean 13.72 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.572e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.917e+04 RMS 4.85 Underflow 6.605e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 684918 Mean 687.9 RMS 3552 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 684918 Mean 2.245 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.578e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.913e+04 RMS 6.459 Underflow 6.604e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 684918 Mean 699 RMS 3570 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 684918 Mean 6.581 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 2.579e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.914e+04 RMS 8.062 Underflow 6.602e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 684918 Mean 733.8 RMS 3624 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 684918 Mean 16.21 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.632e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.904e+04 RMS 19.27 Underflow 6.591e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 684918 Mean 740 RMS 3675 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 684918 Mean 5.154 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 2.635e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.912e+04 RMS 11.73 Underflow 6.586e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 684918 Mean 729.6 RMS 3691 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 684918 Mean -8.635 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 2.635e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.918e+04 RMS 10.48 Underflow 6.586e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 684918 Mean 775.2 RMS 3713 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 684918 Mean 30.54 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 2.704e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 684918 Mean 1.931e+04 RMS 12.4 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 684918 Mean 761.6 RMS 3730 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 684918 Mean 6.969 RMS 1.269 Underflow 0 Overflow 2.704e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 16.01 Underflow 6.58e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 684918 Mean 732.1 RMS 3691 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 684918 Mean -8.502 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 2.672e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 684918 Mean 1.913e+04 RMS 5.519 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 684918 Mean 744.8 RMS 3692 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 684918 Mean 4.544 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 2.673e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 684918 Mean 1.917e+04 RMS 5.587 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 684918 Mean 725 RMS 3699 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 684918 Mean -15.98 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 2.642e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 684918 Mean 1.919e+04 RMS 5.167 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 684918 Mean 729.8 RMS 3671 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 684918 Mean -5.506 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.642e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 684918 Mean 1.905e+04 RMS 5.382 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 684918 Mean 834.7 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 684918 Mean 16.53 RMS 2.115 Underflow 37 Overflow 2.933e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 684918 Mean 1.921e+04 RMS 12.97 Underflow 6.557e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 684918 Mean 807.1 RMS 3838 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 684918 Mean -1.378 RMS 1.069 Underflow 0 Overflow 2.912e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 684918 Mean 1.902e+04 RMS 9.54 Underflow 6.558e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 684918 Mean 803.3 RMS 3832 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 684918 Mean -0.8574 RMS 0.8583 Underflow 0 Overflow 2.963e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 684918 Mean 1.911e+04 RMS 8.873 Underflow 6.562e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 684918 Mean 821 RMS 3876 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 684918 Mean -0.2858 RMS 1.015 Underflow 0 Overflow 3.055e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 684918 Mean 1.915e+04 RMS 12.78 Underflow 6.556e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 684918 Mean 850.2 RMS 3920 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 684918 Mean 16.77 RMS 2.146 Underflow 18 Overflow 2.966e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 684918 Mean 1.93e+04 RMS 14.79 Underflow 6.553e+05 Overflow 1

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 684918 Mean 807.1 RMS 3781 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 684918 Mean 22.5 RMS 2.293 Underflow 36 Overflow 2.975e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 684918 Mean 1.906e+04 RMS 13.33 Underflow 6.568e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -60

-40

-20

0

20

40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

19350

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Signal RMS vs 12*FE+Chip