-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All_{Entries 636210}

Mean 511.8 RMS 2522 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean -12.38 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 2.664e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.265e+04 RMS 127.5 Underflow 6.099e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All_{Entries 636210}

Mean 535.3 RMS 2576 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean -5.513 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.7e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.28e+04 RMS 135 Underflow 6.094e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All_{Entries 636210}

Mean 587.5 RMS 2650 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 10.84 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 3.08e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.28e+04 RMS 159.7 Underflow 6.076e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All_{Entries 636210}

Mean 2755 RMS 3971 Underflow 5.718e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

1

10

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.036e+04 RMS 233.2 Underflow 6.352e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All_{Entries 636210}

Mean 638.2 RMS 2784 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 4.924 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.132e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.287e+04 RMS 213 Underflow 6.049e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All_{Entries 636210}

Mean 643.3 RMS 2769 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean 13.32 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 3.132e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.281e+04 RMS 211.7 Underflow 6.049e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All_{Entries 636210}

Mean 574.2 RMS 2636 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean -18.77 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.098e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.23e+04 RMS 90.4 Underflow 6.056e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All_{Entries 636210}

Mean 645.6 RMS 2656 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean 44.98 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 3.116e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.239e+04 RMS 96.13 Underflow 6.053e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All_{Entries 636210}

Mean 600.7 RMS 2635 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean 7.193 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 3.091e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.23e+04 RMS 86.9 Underflow 6.055e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All_{Entries 636210}

Mean 617 RMS 2658 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean 12.17 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 3.137e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.23e+04 RMS 101.7 Underflow 6.049e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All_{Entries 636210}

Mean 586.8 RMS 2674 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean -20.47 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.127e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.236e+04 RMS 100.4 Underflow 6.05e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All_{Entries 636210}

Mean 587.3 RMS 2674 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean -18.24 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.121e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.24e+04 RMS 98.86 Underflow 6.052e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All_{Entries 636210}

Mean 571.4 RMS 2587 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean 16.69 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.801e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.264e+04 RMS 92.7 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All_{Entries 636210}

Mean 570.7 RMS 2567 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean 20.4 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.797e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.254e+04 RMS 93.29 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All_{Entries 636210}

Mean 562.6 RMS 2591 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 6.214 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 2.817e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.263e+04 RMS 89.29 Underflow 6.082e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All_{Entries 636210}

Mean 531.2 RMS 2474 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean 16.15 RMS 8.403 Underflow 5209 Overflow 2.831e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.197e+04 RMS 396.5 Underflow 6.08e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All_{Entries 636210}

Mean 367.5 RMS 2295 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean -128.5 RMS 46.73 Underflow 0 Overflow 2.845e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.097e+04 RMS 374.3 Underflow 6.078e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All_{Entries 636210}

Mean 43.16 RMS 1726 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

1

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean -87.58 RMS 23.21 Underflow 4.727e+05 Overflow 1.298e+05

FE1, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.089e+04 RMS 91.86 Underflow 6.346e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All_{Entries 636210}

Mean 565.9 RMS 2574 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean 3.334 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.975e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.236e+04 RMS 91.96 Underflow 6.073e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All_{Entries 636210}

Mean 545.4 RMS 2560 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean -11.71 RMS 1.733 Underflow 0 Overflow 2.96e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.232e+04 RMS 77.08 Underflow 6.075e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All_{Entries 636210}

Mean 573.4 RMS 2562 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean 14 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 2.957e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.232e+04 RMS 79.26 Underflow 6.073e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All_{Entries 636210}

Mean 570.8 RMS 2593 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean -0.5114 RMS 1.458 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.234e+04 RMS 91.2 Underflow 6.068e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All_{Entries 636210}

Mean 584.8 RMS 2594 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean 13.35 RMS 1.741 Underflow 0 Overflow 2.959e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.236e+04 RMS 91.47 Underflow 6.068e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All_{Entries 636210}

Mean 575.7 RMS 2599 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean 1.837 RMS 1.504 Underflow 0 Overflow 2.961e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.235e+04 RMS 94.4 Underflow 6.066e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All_{Entries 636210}

Mean 511.3 RMS 2469 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean -0.1405 RMS 1.086 Underflow 0 Overflow 2.632e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.243e+04 RMS 72.06 Underflow 6.1e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All_{Entries 636210}

Mean 502.4 RMS 2489 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean -13.53 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 2.626e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.251e+04 RMS 83.91 Underflow 6.1e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All_{Entries 636210}

Mean 560.3 RMS 2498 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 41.06 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.258e+04 RMS 75.93 Underflow 6.099e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All_{Entries 636210}

Mean 550 RMS 2488 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean 31.57 RMS 1.417 Underflow 0 Overflow 2.653e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.249e+04 RMS 79.05 Underflow 6.098e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All_{Entries 636210}

Mean 538.2 RMS 2519 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 11.84 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 2.664e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.259e+04 RMS 84.4 Underflow 6.096e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All_{Entries 636210}

Mean 516.4 RMS 2511 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean -8.785 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.666e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.253e+04 RMS 84.98 Underflow 6.096e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All_{Entries 636210}

Mean 611.4 RMS 2676 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean -2.16 RMS 1.142 Underflow 0 Overflow 3.19e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.228e+04 RMS 104.2 Underflow 6.045e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All_{Entries 636210}

Mean 615.7 RMS 2675 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean 2.813 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 3.174e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.229e+04 RMS 97.59 Underflow 6.045e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All_{Entries 636210}

Mean 598.5 RMS 2659 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean -9.43 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 3.184e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.224e+04 RMS 79.06 Underflow 6.046e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All_{Entries 636210}

Mean 626.2 RMS 2676 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean 10.72 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 3.24e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.226e+04 RMS 86.56 Underflow 6.043e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All_{Entries 636210}

Mean 622.3 RMS 2705 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean -3.645 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.239e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.231e+04 RMS 98.07 Underflow 6.039e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All_{Entries 636210}

Mean 650.1 RMS 2706 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean 23.46 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 3.238e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.234e+04 RMS 98.91 Underflow 6.038e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All_{Entries 636210}

Mean 3601 RMS 4160 Underflow 5.744e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean -149.2 RMS 7.12 Underflow 5.744e+05 Overflow 2.806e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.176e+04 RMS 80.32 Underflow 6.347e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All_{Entries 636210}

Mean 551.3 RMS 2552 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean 3.065 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.846e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.244e+04 RMS 78.17 Underflow 6.082e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All_{Entries 636210}

Mean 577 RMS 2549 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 29.52 RMS 1.649 Underflow 0 Overflow 2.851e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.246e+04 RMS 76.85 Underflow 6.082e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All_{Entries 636210}

Mean 570.8 RMS 2577 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean 12.67 RMS 1.635 Underflow 0 Overflow 2.849e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.247e+04 RMS 90.18 Underflow 6.077e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All_{Entries 636210}

Mean 552.7 RMS 2537 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 10.25 RMS 1.582 Underflow 0 Overflow 2.849e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.243e+04 RMS 73.74 Underflow 6.085e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All_{Entries 636210}

Mean 525.3 RMS 2568 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean -29.79 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 2.851e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.241e+04 RMS 86.9 Underflow 6.078e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All_{Entries 636210}

Mean 639.1 RMS 2699 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean 12.53 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 3.326e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.228e+04 RMS 78.92 Underflow 6.038e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All_{Entries 636210}

Mean 640.9 RMS 2722 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean 5.828 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 3.326e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.231e+04 RMS 83.19 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All_{Entries 636210}

Mean 633.8 RMS 2714 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean 0.366 RMS 1.244 Underflow 0 Overflow 3.309e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.227e+04 RMS 86.47 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All_{Entries 636210}

Mean 651.1 RMS 2733 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean 9.596 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.325e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.229e+04 RMS 88.84 Underflow 6.03e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All_{Entries 636210}

Mean 651.8 RMS 2710 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean 18.62 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 3.297e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.225e+04 RMS 82.23 Underflow 6.033e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All_{Entries 636210}

Mean 650.3 RMS 2722 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean 14.15 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 3.301e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.229e+04 RMS 83.58 Underflow 6.033e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All_{Entries 636210}

Mean 502.7 RMS 2415 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean 12.37 RMS 1.388 Underflow 0 Overflow 2.52e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.24e+04 RMS 98.75 Underflow 6.111e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All_{Entries 636210}

Mean -191.9 RMS 1753 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

1

10

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean -13.38 RMS 136.6 Underflow 5.77e+05 Overflow 5.907e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.206e+04 RMS 91.15 Underflow 6.348e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All_{Entries 636210}

Mean 513.7 RMS 2405 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 31.75 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 2.531e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.252e+04 RMS 75.25 Underflow 6.117e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All_{Entries 636210}

Mean 494.2 RMS 2413 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean 8.447 RMS 1.38 Underflow 0 Overflow 2.531e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.249e+04 RMS 84.71 Underflow 6.115e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All_{Entries 636210}

Mean 501 RMS 2410 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 14.88 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.511e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.245e+04 RMS 83.79 Underflow 6.114e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All_{Entries 636210}

Mean 460.5 RMS 2413 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean -28.53 RMS 2.71 Underflow 0 Overflow 2.522e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.237e+04 RMS 89.26 Underflow 6.111e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All_{Entries 636210}

Mean 477 RMS 2385 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean -8.616 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.533e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.219e+04 RMS 72.78 Underflow 6.109e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All_{Entries 636210}

Mean 470.8 RMS 2382 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean -13.65 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 2.533e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.218e+04 RMS 85.07 Underflow 6.11e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All_{Entries 636210}

Mean 476.6 RMS 2338 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean 9.826 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 2.513e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.221e+04 RMS 51.06 Underflow 6.119e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All_{Entries 636210}

Mean 489.7 RMS 2370 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean 12.13 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 2.518e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.226e+04 RMS 59.07 Underflow 6.114e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All_{Entries 636210}

Mean 484 RMS 2361 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean 7.829 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.5e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.219e+04 RMS 67.04 Underflow 6.114e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All_{Entries 636210}

Mean 484.8 RMS 2367 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean 5.857 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 2.504e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.218e+04 RMS 63.47 Underflow 6.112e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All_{Entries 636210}

Mean 529.7 RMS 2519 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean -5.255 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.758e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.239e+04 RMS 81.28 Underflow 6.088e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All_{Entries 636210}

Mean 567.5 RMS 2542 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean 26.54 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.758e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.251e+04 RMS 84.42 Underflow 6.086e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All_{Entries 636210}

Mean 533.7 RMS 2526 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean -3.882 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.241e+04 RMS 83.81 Underflow 6.087e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All_{Entries 636210}

Mean 525.8 RMS 2501 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean -6.246 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.228e+04 RMS 82.62 Underflow 6.087e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All_{Entries 636210}

Mean 535.9 RMS 2516 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 0.4454 RMS 1.262 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.236e+04 RMS 83.15 Underflow 6.087e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All_{Entries 636210}

Mean 530.7 RMS 2524 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean -6.391 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.239e+04 RMS 83.76 Underflow 6.087e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All_{Entries 636210}

Mean 510.3 RMS 2593 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean -63.55 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 2.978e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.223e+04 RMS 116.3 Underflow 6.065e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All_{Entries 636210}

Mean 580.2 RMS 2603 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean 5.948 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 2.979e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.238e+04 RMS 121.1 Underflow 6.067e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All_{Entries 636210}

Mean 539.8 RMS 2542 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean -11.16 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 2.893e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.227e+04 RMS 93.19 Underflow 6.077e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All_{Entries 636210}

Mean 557.3 RMS 2564 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean -3.639 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 2.908e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.228e+04 RMS 97.08 Underflow 6.072e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All_{Entries 636210}

Mean 549.6 RMS 2553 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean -8.196 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.903e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.224e+04 RMS 95.82 Underflow 6.072e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All_{Entries 636210}

Mean 572.8 RMS 2564 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean 12.3 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 2.903e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.23e+04 RMS 96.56 Underflow 6.072e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All_{Entries 636210}

Mean 640.7 RMS 2726 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean 4.756 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 3.409e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.234e+04 RMS 88.66 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All_{Entries 636210}

Mean 654.7 RMS 2788 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean -7.126 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 3.404e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.24e+04 RMS 89.06 Underflow 6.023e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All_{Entries 636210}

Mean 666.4 RMS 2773 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 7.69 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.438e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.235e+04 RMS 97.78 Underflow 6.023e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All_{Entries 636210}

Mean 671.1 RMS 2794 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean 4.349 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 3.438e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.238e+04 RMS 95.58 Underflow 6.019e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All_{Entries 636210}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All_{Entries 636210}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All_{Entries 636210}

Mean 614.5 RMS 2651 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean 9.661 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 3.157e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.223e+04 RMS 95.66 Underflow 6.047e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All_{Entries 636210}

Mean 614.4 RMS 2653 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean 9.336 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 3.154e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.224e+04 RMS 94.8 Underflow 6.047e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All_{Entries 636210}

Mean 596.3 RMS 2611 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean 9.017 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 3.127e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.222e+04 RMS 75.22 Underflow 6.056e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All_{Entries 636210}

Mean 609.5 RMS 2665 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean -0.005586 RMS 1.148 Underflow 0 Overflow 3.166e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.227e+04 RMS 93.49 Underflow 6.046e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All_{Entries 636210}

Mean 583.3 RMS 2638 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean -17.14 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 3.163e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.218e+04 RMS 87.69 Underflow 6.049e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All_{Entries 636210}

Mean 589.1 RMS 2629 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean -8.421 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.161e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.216e+04 RMS 85.82 Underflow 6.05e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All_{Entries 636210}

Mean 608.4 RMS 2695 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped_{Entries 636210}

Mean -13.44 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 3.322e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig_{Entries 636210}

Mean 1.23e+04 RMS 63.3 Underflow 6.041e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All_{Entries 636210}

Mean 643.7 RMS 2724 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped_{Entries 636210}

Mean 6.794 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 3.323e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig_{Entries 636210}

Mean 1.23e+04 RMS 83.18 Underflow 6.033e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All_{Entries 636210}

Mean 645.1 RMS 2732 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped_{Entries 636210}

Mean 5.16 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 3.31e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig_{Entries 636210}

Mean 1.231e+04 RMS 71.82 Underflow 6.031e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All_{Entries 636210}

Mean 645.6 RMS 2731 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped_{Entries 636210}

Mean 6.717 RMS 1.264 Underflow 0 Overflow 3.301e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig_{Entries 636210}

Mean 1.232e+04 RMS 68.97 Underflow 6.032e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All_{Entries 636210}

Mean 635.8 RMS 2718 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped_{Entries 636210}

Mean 0.864 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 3.298e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig_{Entries 636210}

Mean 1.227e+04 RMS 68.19 Underflow 6.033e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All_{Entries 636210}

Mean 618.4 RMS 2718 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped_{Entries 636210}

Mean -16.99 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 3.298e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig_{Entries 636210}

Mean 1.225e+04 RMS 70.24 Underflow 6.033e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All_{Entries 636210}

Mean 598.5 RMS 2639 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped_{Entries 636210}

Mean 2.152 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 3.092e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig_{Entries 636210}

Mean 1.228e+04 RMS 97.29 Underflow 6.053e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All_{Entries 636210}

Mean 575.1 RMS 2620 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped_{Entries 636210}

Mean -13.36 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.06e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig_{Entries 636210}

Mean 1.224e+04 RMS 86.95 Underflow 6.056e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All_{Entries 636210}

Mean 572.5 RMS 2597 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped_{Entries 636210}

Mean -7.936 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.04e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig_{Entries 636210}

Mean 1.219e+04 RMS 79.24 Underflow 6.06e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All_{Entries 636210}

Mean 556.2 RMS 2607 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped_{Entries 636210}

Mean -26.38 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.036e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig_{Entries 636210}

Mean 1.222e+04 RMS 78.88 Underflow 6.06e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All_{Entries 636210}

Mean 587.7 RMS 2597 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped_{Entries 636210}

Mean 8.367 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 3.029e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig_{Entries 636210}

Mean 1.223e+04 RMS 76.4 Underflow 6.061e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All_{Entries 636210}

Mean 583.9 RMS 2597 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped_{Entries 636210}

Mean 4.635 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 3.029e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig_{Entries 636210}

Mean 1.223e+04 RMS 76.2 Underflow 6.061e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Signal RMS vs 12*FE+Chip