-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 698346 Mean 1159 RMS 4601 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 698346 Mean -5.303 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.203e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.935e+04 RMS 13.07 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 698346 Mean 1185 RMS 4586 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 698346 Mean 24.71 RMS 1.479 Underflow 0 Overflow 4.203e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.931e+04 RMS 11.41 Underflow 6.563e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 698346 Mean 1184 RMS 4611 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 698346 Mean 17.13 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 4.201e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.941e+04 RMS 11.96 Underflow 6.563e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 698346 Mean 1162 RMS 4587 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 698346 Mean 2.656 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 4.201e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.932e+04 RMS 10.73 Underflow 6.565e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 698346 Mean 1151 RMS 4602 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 698346 Mean -12.83 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 4.199e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.935e+04 RMS 11.41 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 698346 Mean 1153 RMS 4583 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 698346 Mean -6.128 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 4.199e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.928e+04 RMS 11.3 Underflow 6.564e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 698346 Mean 1108 RMS 4431 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 698346 Mean 24.48 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 3.958e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.924e+04 RMS 22.74 Underflow 6.59e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 698346 Mean 1104 RMS 4455 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 698346 Mean 10.09 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 4.007e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.926e+04 RMS 7.689 Underflow 6.587e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 698346 Mean 1096 RMS 4472 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 698346 Mean -5.176 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 4.001e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.925e+04 RMS 18.97 Underflow 6.584e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 698346 Mean 1129 RMS 4535 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 698346 Mean -0.3797 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 4.077e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.935e+04 RMS 12.2 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 698346 Mean 1088 RMS 4444 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 698346 Mean 2.905 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 3.933e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.929e+04 RMS 11.32 Underflow 6.591e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 698346 Mean 1085 RMS 4451 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 698346 Mean -0.7072 RMS 1.252 Underflow 0 Overflow 3.919e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.934e+04 RMS 11.99 Underflow 6.592e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 698346 Mean 1033 RMS 4363 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 698346 Mean -6.662 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.755e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.934e+04 RMS 7.785 Underflow 6.608e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 698346 Mean 1067 RMS 4379 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 698346 Mean 23.3 RMS 1.446 Underflow 0 Overflow 3.755e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.944e+04 RMS 7.833 Underflow 6.608e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 698346 Mean 1045 RMS 4366 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 698346 Mean 4.79 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.753e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.936e+04 RMS 7.503 Underflow 6.608e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 698346 Mean 1043 RMS 4347 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 698346 Mean 6.946 RMS 1.428 Underflow 0 Overflow 3.751e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.929e+04 RMS 7.584 Underflow 6.608e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 698346 Mean 998.5 RMS 4296 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 698346 Mean -11.78 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 3.661e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.927e+04 RMS 8.381 Underflow 6.618e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 698346 Mean 1014 RMS 4278 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 698346 Mean 9.977 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.656e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.924e+04 RMS 6.784 Underflow 6.619e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 698346 Mean 939.2 RMS 4186 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 698346 Mean -17.2 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.466e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.926e+04 RMS 5.802 Underflow 6.637e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 698346 Mean 941.4 RMS 4170 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 698346 Mean -11.17 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 3.468e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.92e+04 RMS 5.887 Underflow 6.637e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 698346 Mean 974 RMS 4196 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 698346 Mean 14.78 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.47e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.933e+04 RMS 6.087 Underflow 6.637e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 698346 Mean 965.3 RMS 4187 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 698346 Mean 7.529 RMS 1.472 Underflow 0 Overflow 3.478e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.927e+04 RMS 6.466 Underflow 6.636e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 698346 Mean 960.1 RMS 4198 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 698346 Mean -6.011 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 3.519e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.921e+04 RMS 10.06 Underflow 6.632e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 698346 Mean 954.5 RMS 4216 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 698346 Mean -17.21 RMS 1.439 Underflow 0 Overflow 3.523e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.925e+04 RMS 13.89 Underflow 6.632e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 698346 Mean 864.8 RMS 3946 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 698346 Mean 18.01 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 3.074e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.925e+04 RMS 7.152 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 698346 Mean 830.9 RMS 3959 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 698346 Mean -18.73 RMS 1.419 Underflow 0 Overflow 3.074e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.928e+04 RMS 7.57 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 698346 Mean 869 RMS 3950 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 698346 Mean 21.39 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 3.074e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.927e+04 RMS 7.545 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 698346 Mean 855.9 RMS 3964 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 698346 Mean 5.249 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 3.074e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.933e+04 RMS 7.563 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 698346 Mean 836.4 RMS 3972 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 698346 Mean -15.64 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 3.073e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.935e+04 RMS 7.767 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 698346 Mean 821.5 RMS 3935 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 698346 Mean -22.6 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 3.073e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.916e+04 RMS 7.581 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 698346 Mean 951.4 RMS 4191 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 698346 Mean -7.706 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.476e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.926e+04 RMS 10.18 Underflow 6.636e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 698346 Mean 962.5 RMS 4183 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 698346 Mean 5.335 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 3.476e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.925e+04 RMS 9.35 Underflow 6.636e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 698346 Mean 965.1 RMS 4192 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 698346 Mean 7.362 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.472e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.933e+04 RMS 8.247 Underflow 6.639e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 698346 Mean 938.5 RMS 4184 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 698346 Mean -15.25 RMS 1.459 Underflow 0 Overflow 3.47e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.93e+04 RMS 17.36 Underflow 6.639e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 698346 Mean 926.6 RMS 4119 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 698346 Mean -4.013 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 3.393e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.916e+04 RMS 5.132 Underflow 6.644e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 698346 Mean 929 RMS 4153 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 698346 Mean -8.762 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 3.389e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.932e+04 RMS 5.151 Underflow 6.645e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10 210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 698346 Mean 1005 RMS 4276 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 698346 Mean 1.318 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 3.689e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.923e+04 RMS 6.409 Underflow 6.619e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 698346 Mean 1030 RMS 4326 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 698346 Mean 9.751 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 3.683e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.937e+04 RMS 17.88 Underflow 6.615e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 698346 Mean 1017 RMS 4300 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 698346 Mean 5.953 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 3.697e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.931e+04 RMS 24.82 Underflow 6.618e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 698346 Mean 1034 RMS 4318 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 698346 Mean 13.44 RMS 1.48 Underflow 0 Overflow 3.697e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.93e+04 RMS 9.444 Underflow 6.614e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 698346 Mean 1028 RMS 4350 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 698346 Mean -0.4202 RMS 0.9528 Underflow 0 Overflow 3.695e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.943e+04 RMS 10.33 Underflow 6.614e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 698346 Mean 1022 RMS 4322 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 698346 Mean 0.8142 RMS 1.525 Underflow 0 Overflow 3.695e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.931e+04 RMS 9.045 Underflow 6.614e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 698346 Mean 1138 RMS 4564 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 698346 Mean -1.155 RMS 1.243 Underflow 0 Overflow 4.102e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.942e+04 RMS 6.605 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 698346 Mean 1134 RMS 4526 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 698346 Mean 3.274 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 4.135e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.927e+04 RMS 29.42 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 698346 Mean 1125 RMS 4502 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 698346 Mean -0.9886 RMS 0.3061 Underflow 0 Overflow 4.133e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.913e+04 RMS 8.424 Underflow 6.573e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 698346 Mean 1141 RMS 4549 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 698346 Mean 0.9228 RMS 1.419 Underflow 0 Overflow 4.131e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.928e+04 RMS 8.287 Underflow 6.57e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 698346 Mean 1191 RMS 4520 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 698346 Mean 57.59 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 4.131e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.922e+04 RMS 8.299 Underflow 6.57e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10 210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 698346 Mean 1135 RMS 4551 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10 210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 698346 Mean -2.364 RMS 1.17 Underflow 0 Overflow 4.109e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.935e+04 RMS 9.053 Underflow 6.573e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 698346 Mean 950.9 RMS 4282 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 698346 Mean -48.14 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 3.605e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.93e+04 RMS 7.537 Underflow 6.623e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 698346 Mean 984.6 RMS 4287 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 698346 Mean -15.69 RMS 1.453 Underflow 0 Overflow 3.606e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.936e+04 RMS 7.669 Underflow 6.623e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 698346 Mean 1012 RMS 4280 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 698346 Mean 13.37 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.605e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.936e+04 RMS 7.577 Underflow 6.623e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 698346 Mean 996.7 RMS 4253 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 698346 Mean 4.619 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 3.604e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.923e+04 RMS 7.528 Underflow 6.623e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 698346 Mean 994.7 RMS 4249 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 698346 Mean 3.992 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.602e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.921e+04 RMS 7.496 Underflow 6.623e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 698346 Mean 991.2 RMS 4260 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 698346 Mean -2.142 RMS 1.248 Underflow 0 Overflow 3.602e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.926e+04 RMS 7.519 Underflow 6.623e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 698346 Mean 1033 RMS 4305 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 698346 Mean 24.97 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.631e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.942e+04 RMS 18.67 Underflow 6.62e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 698346 Mean 996.8 RMS 4266 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 698346 Mean -1.506 RMS 0.7883 Underflow 0 Overflow 3.631e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.928e+04 RMS 27.84 Underflow 6.628e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 698346 Mean 960.3 RMS 4237 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 698346 Mean -22.68 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 3.586e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.923e+04 RMS 6.495 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 698346 Mean 976.5 RMS 4243 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 698346 Mean -10.78 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 3.612e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.921e+04 RMS 7.986 Underflow 6.625e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 698346 Mean 980.7 RMS 4208 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 698346 Mean 7.914 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 3.584e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.919e+04 RMS 31.84 Underflow 6.63e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 698346 Mean 997.7 RMS 4221 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 698346 Mean 20.6 RMS 1.413 Underflow 0 Overflow 3.568e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.923e+04 RMS 10.31 Underflow 6.628e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 698346 Mean -4373 RMS 49.11 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-110

1

10

210 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 698346 Mean 0 RMS 0 Underflow 6.983e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 698346 Mean 5.12 RMS 7.531 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10 210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 698346 Mean 5.132 RMS 1.378 Underflow 2 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 698346 Mean -4379 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 698346 Mean -4370 RMS 80.36 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

1

10

210

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 698346 Mean 0.008475 RMS 0.1299 Underflow 6.981e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 698346 Mean 5.746 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 698346 Mean 5.746 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 698346 Mean -4371 RMS 85.49 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

1

10

210

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 698346 Mean 0.01498 RMS 0.1724 Underflow 6.981e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 698346 Mean -4377 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 698346 Mean -4378 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 698346 Mean -4377 RMS 1.443 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 698346 Mean -837 RMS 1720 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 698346 Mean 0.7935 RMS 1.05 Underflow 1.339e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 698346 Mean -87.54 RMS 618.9 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 698346 Mean 1.9 RMS 1.289 Underflow 1.429e+04 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 698346 Mean 2.097 RMS 2.672 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 698346 Mean 2.097 RMS 2.672 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 698346 Mean 1105 RMS 4425 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 698346 Mean 30.33 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 3.982e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.934e+04 RMS 24.38 Underflow 6.595e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 698346 Mean 1085 RMS 4437 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 698346 Mean 4.581 RMS 1.401 Underflow 0 Overflow 3.964e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.931e+04 RMS 23.13 Underflow 6.593e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 698346 Mean 1111 RMS 4425 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 698346 Mean 28.52 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 3.98e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.92e+04 RMS 12.06 Underflow 6.59e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 698346 Mean 1124 RMS 4480 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 698346 Mean 24.01 RMS 1.483 Underflow 0 Overflow 3.98e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.936e+04 RMS 10.99 Underflow 6.586e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 698346 Mean 1106 RMS 4469 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 698346 Mean 8.318 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 3.98e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.93e+04 RMS 9.814 Underflow 6.586e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 698346 Mean 1111 RMS 4484 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 698346 Mean 8.694 RMS 1.407 Underflow 0 Overflow 3.98e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.935e+04 RMS 21.91 Underflow 6.585e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 698346 Mean 1140 RMS 4551 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 698346 Mean 2.562 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 4.109e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.936e+04 RMS 10.2 Underflow 6.573e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 698346 Mean 1101 RMS 4498 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 698346 Mean -22.91 RMS 1.373 Underflow 0 Overflow 4.104e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.911e+04 RMS 7.994 Underflow 6.573e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 698346 Mean 1141 RMS 4515 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 698346 Mean 15.48 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 4.101e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.926e+04 RMS 4.874 Underflow 6.575e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 698346 Mean 1125 RMS 4520 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 698346 Mean -6.296 RMS 1.391 Underflow 0 Overflow 4.126e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.918e+04 RMS 6.861 Underflow 6.572e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 698346 Mean 1141 RMS 4533 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 698346 Mean -0.6355 RMS 0.9195 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.915e+04 RMS 14.74 Underflow 6.567e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 698346 Mean 1116 RMS 4556 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 698346 Mean -32.4 RMS 1.467 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.919e+04 RMS 10.97 Underflow 6.566e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 698346 Mean 996.6 RMS 4246 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 698346 Mean 11.77 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 698346 Mean 1.93e+04 RMS 3.094 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 698346 Mean 985.8 RMS 4236 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 698346 Mean 3.294 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 698346 Mean 1.925e+04 RMS 3.221 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 698346 Mean 995.6 RMS 4267 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 698346 Mean 5.784 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 698346 Mean 1.939e+04 RMS 2.922 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 698346 Mean 983.9 RMS 4220 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 698346 Mean 5.074 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 698346 Mean 1.917e+04 RMS 3.025 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 698346 Mean 954.1 RMS 4232 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 698346 Mean -27.42 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 698346 Mean 1.92e+04 RMS 2.949 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 698346 Mean 986.8 RMS 4241 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 698346 Mean 2.989 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 698346 Mean 1.927e+04 RMS 3.15 Underflow 6.627e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 698346 Mean 1323 RMS 4875 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 698346 Mean 2.045 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 4.781e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 698346 Mean 1.93e+04 RMS 3.592 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 698346 Mean 1309 RMS 4834 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 698346 Mean -1.029 RMS 1.152 Underflow 0 Overflow 4.781e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 698346 Mean 1.914e+04 RMS 3.496 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 698346 Mean 1310 RMS 4854 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 698346 Mean -5.447 RMS 1.268 Underflow 0 Overflow 4.781e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 698346 Mean 1.922e+04 RMS 3.519 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 698346 Mean 1318 RMS 4860 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 698346 Mean 0.7921 RMS 1.419 Underflow 0 Overflow 4.781e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 698346 Mean 1.924e+04 RMS 3.448 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 698346 Mean 1306 RMS 4865 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 698346 Mean -12.83 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 4.781e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 698346 Mean 1.925e+04 RMS 3.51 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 698346 Mean 1337 RMS 4867 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 698346 Mean 17.9 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 4.781e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 698346 Mean 1.929e+04 RMS 3.478 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100

-40

-20

0

20

40

60 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0

5000

10000

15000

20000

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0

5

10

15

20

25

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0

5000

10000

15000

20000

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0

5

10

15

20

25

Signal RMS vs 12*FE+Chip