-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 325908 Mean 1768 RMS 5434 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 325908 Mean 41.97 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.887e+04 RMS 30.26 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 325908 Mean 1742 RMS 5447 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 325908 Mean 11.69 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.889e+04 RMS 30.29 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 325908 Mean 1654 RMS 5316 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 325908 Mean -1.148 RMS 0.9001 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.875e+04 RMS 24.07 Underflow 2.972e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 325908 Mean 1630 RMS 5258 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 325908 Mean 7.92 RMS 4.735 Underflow 0 Overflow 2.862e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 15.5 Underflow 2.976e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 325908 Mean 1624 RMS 5264 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 325908 Mean 12.9 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 2.815e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.882e+04 RMS 12.73 Underflow 2.98e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 325908 Mean 1597 RMS 5208 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 325908 Mean 9.553 RMS 3.822 Underflow 0 Overflow 2.831e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 18.46 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 325908 Mean 1736 RMS 5418 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 325908 Mean 15.03 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.879e+04 RMS 30.81 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 325908 Mean 1729 RMS 5433 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 325908 Mean 3.242 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.883e+04 RMS 30.63 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 325908 Mean 1644 RMS 5268 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 325908 Mean 9.42 RMS 2.161 Underflow 0 Overflow 2.896e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.863e+04 RMS 17.63 Underflow 2.973e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 325908 Mean 1624 RMS 5223 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 325908 Mean 32.7 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 2.826e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.877e+04 RMS 18.65 Underflow 2.983e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 325908 Mean 1562 RMS 5224 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 325908 Mean -29.11 RMS 7.123 Underflow 0 Overflow 2.792e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.871e+04 RMS 14.98 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 325908 Mean 1576 RMS 5224 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 325908 Mean -15.41 RMS 7.485 Underflow 0 Overflow 2.808e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.872e+04 RMS 11.26 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 325908 Mean 1571 RMS 5188 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 325908 Mean -7.293 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.938e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 6.175 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 325908 Mean 1670 RMS 5357 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 325908 Mean -8.032 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 2.956e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.879e+04 RMS 9.256 Underflow 2.969e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 325908 Mean 1736 RMS 5413 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 325908 Mean 23.37 RMS 2.037 Underflow 0 Overflow 2.97e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.885e+04 RMS 12.86 Underflow 2.963e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 325908 Mean 1725 RMS 5402 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 325908 Mean 14.2 RMS 1.654 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.878e+04 RMS 13.14 Underflow 2.962e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 325908 Mean 1742 RMS 5441 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 325908 Mean 11.61 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.995e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.885e+04 RMS 17.46 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 325908 Mean 1720 RMS 5409 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 325908 Mean -0.1353 RMS 1.139 Underflow 0 Overflow 2.993e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.873e+04 RMS 17.37 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 325908 Mean 1626 RMS 5265 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 325908 Mean -2.339 RMS 1.16 Underflow 0 Overflow 2.968e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.867e+04 RMS 8.516 Underflow 2.975e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 325908 Mean 1656 RMS 5314 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 325908 Mean -5.341 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 9.207 Underflow 2.97e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 325908 Mean 1684 RMS 5380 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 325908 Mean -19.55 RMS 1.785 Underflow 0 Overflow 2.97e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 14.2 Underflow 2.962e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 325908 Mean 1675 RMS 5359 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 325908 Mean -21.82 RMS 1.262 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.86e+04 RMS 12.24 Underflow 2.962e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 325908 Mean 1719 RMS 5416 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 325908 Mean -3.195 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 2.995e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.875e+04 RMS 17.06 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 325908 Mean 1708 RMS 5368 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 325908 Mean 1.082 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 2.993e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.859e+04 RMS 15.63 Underflow 2.96e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 325908 Mean 1598 RMS 5200 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 325908 Mean 21.72 RMS 1.273 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.875e+04 RMS 5.319 Underflow 2.985e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 325908 Mean 1581 RMS 5198 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 325908 Mean 3.364 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.774e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.871e+04 RMS 5.486 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 325908 Mean 1616 RMS 5232 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 325908 Mean 20.41 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.774e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.878e+04 RMS 7.173 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 325908 Mean 1595 RMS 5205 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 325908 Mean 3.349 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.826e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.864e+04 RMS 8.512 Underflow 2.981e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 325908 Mean 1680 RMS 5320 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 325908 Mean 18.79 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.872e+04 RMS 21.3 Underflow 2.97e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 325908 Mean 1633 RMS 5329 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 325908 Mean -30.12 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.87e+04 RMS 21.41 Underflow 2.97e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 325908 Mean 1564 RMS 5184 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 325908 Mean -13.14 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.794e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.863e+04 RMS 6.034 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 325908 Mean 1571 RMS 5175 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 325908 Mean 1.737 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.763e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 5.474 Underflow 2.985e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 325908 Mean 1609 RMS 5225 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 325908 Mean 14.93 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.774e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.874e+04 RMS 12.27 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 325908 Mean 1596 RMS 5206 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 325908 Mean 3.225 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.826e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.863e+04 RMS 8.997 Underflow 2.981e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 325908 Mean 1646 RMS 5302 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 325908 Mean -8.972 RMS 1.262 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.863e+04 RMS 19.56 Underflow 2.97e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 325908 Mean 1674 RMS 5291 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 325908 Mean 22.06 RMS 1.252 Underflow 0 Overflow 2.894e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.862e+04 RMS 22.75 Underflow 2.97e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 325908 Mean 1330 RMS 4851 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 325908 Mean -23.86 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.358e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.871e+04 RMS 4.802 Underflow 3.024e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 325908 Mean 1372 RMS 4860 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 325908 Mean 14.78 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.363e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.877e+04 RMS 5.061 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 325908 Mean 1409 RMS 4954 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 325908 Mean -10.07 RMS 1.25 Underflow 0 Overflow 2.474e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.872e+04 RMS 19.58 Underflow 3.012e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 325908 Mean 1431 RMS 4963 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 325908 Mean 2.077 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.509e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 17.7 Underflow 3.01e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 325908 Mean 1524 RMS 5060 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 325908 Mean 42.38 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 2.576e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.88e+04 RMS 23.04 Underflow 3.002e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 325908 Mean 1501 RMS 5066 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 325908 Mean 16.74 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.578e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.879e+04 RMS 29.9 Underflow 3.002e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 325908 Mean 1326 RMS 4838 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 325908 Mean -25.4 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.36e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 5.127 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 325908 Mean 1357 RMS 4788 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 325908 Mean 19.95 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 2.362e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.85e+04 RMS 4.884 Underflow 3.023e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 325908 Mean 1401 RMS 4915 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 325908 Mean -4.715 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 2.509e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.862e+04 RMS 12.22 Underflow 3.014e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 325908 Mean 1393 RMS 4905 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 325908 Mean -6.418 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 2.473e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.859e+04 RMS 11.51 Underflow 3.014e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 325908 Mean 1473 RMS 5040 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 325908 Mean -3.267 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 2.576e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 23.7 Underflow 3.002e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 325908 Mean 1450 RMS 5032 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 325908 Mean -24.06 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 2.576e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.863e+04 RMS 25.93 Underflow 3.002e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 325908 Mean 1627 RMS 5224 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 325908 Mean 24.76 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.842e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.867e+04 RMS 9.647 Underflow 2.979e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 325908 Mean 1609 RMS 5240 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 325908 Mean 1.922 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 2.959e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.878e+04 RMS 17.31 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 325908 Mean 1603 RMS 5213 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 325908 Mean 15.25 RMS 1.604 Underflow 0 Overflow 2.95e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.876e+04 RMS 12.99 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 325908 Mean 1644 RMS 5362 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 325908 Mean -37.39 RMS 1.266 Underflow 0 Overflow 2.959e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.876e+04 RMS 19.75 Underflow 2.968e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 325908 Mean 1651 RMS 5250 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 325908 Mean 27.11 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 2.911e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.866e+04 RMS 18.27 Underflow 2.976e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 325908 Mean 1660 RMS 5335 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 325908 Mean -10.59 RMS 2.264 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.871e+04 RMS 26.94 Underflow 2.969e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 325908 Mean 1614 RMS 5209 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 325908 Mean 6.843 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.954e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.858e+04 RMS 17.62 Underflow 2.979e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 325908 Mean 1581 RMS 5249 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 325908 Mean -29.69 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.95e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.876e+04 RMS 8.665 Underflow 2.981e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 325908 Mean 1629 RMS 5223 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 325908 Mean 15.6 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.939e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.858e+04 RMS 12.8 Underflow 2.977e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 325908 Mean 1559 RMS 5139 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 325908 Mean 11.08 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 2.74e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.862e+04 RMS 5.308 Underflow 2.988e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 325908 Mean 1564 RMS 5206 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 325908 Mean -22.56 RMS 2.229 Underflow 0 Overflow 2.952e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.869e+04 RMS 22.2 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 325908 Mean 1672 RMS 5343 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 325908 Mean -1.925 RMS 2.178 Underflow 0 Overflow 2.954e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.873e+04 RMS 21.3 Underflow 2.968e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 325908 Mean 1531 RMS 5096 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 325908 Mean 12.85 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.867e+04 RMS 25.64 Underflow 2.997e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 325908 Mean 1604 RMS 5203 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 325908 Mean 26.55 RMS 1.264 Underflow 0 Overflow 2.776e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.878e+04 RMS 12.78 Underflow 2.985e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 325908 Mean 1635 RMS 5248 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 325908 Mean 30.52 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.88e+04 RMS 13.79 Underflow 2.98e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 325908 Mean 1619 RMS 5240 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 325908 Mean 17.24 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.876e+04 RMS 13.57 Underflow 2.981e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 325908 Mean 1566 RMS 5167 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 325908 Mean 2.9 RMS 1.3 Underflow 6 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.867e+04 RMS 13.28 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 325908 Mean 1577 RMS 5188 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 325908 Mean -0.6496 RMS 1.052 Underflow 6 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.864e+04 RMS 14.28 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 325908 Mean 1592 RMS 5211 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 325908 Mean 7.469 RMS 1.272 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.874e+04 RMS 14.43 Underflow 2.984e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 325908 Mean 1586 RMS 5232 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 325908 Mean 10.33 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 2.745e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.896e+04 RMS 13.26 Underflow 2.988e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 325908 Mean 1572 RMS 5204 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 325908 Mean -18.74 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.859e+04 RMS 14.2 Underflow 2.98e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 325908 Mean 1552 RMS 5133 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 325908 Mean 8.917 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.78e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 7.158 Underflow 2.99e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 325908 Mean 1574 RMS 5170 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 325908 Mean 8.622 RMS 1.334 Underflow 6 Overflow 2.761e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.866e+04 RMS 9.854 Underflow 2.986e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 325908 Mean 1616 RMS 5238 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 325908 Mean 14.59 RMS 1.268 Underflow 6 Overflow 2.786e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.876e+04 RMS 17.85 Underflow 2.981e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 325908 Mean 1705 RMS 5350 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 325908 Mean 23.48 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.873e+04 RMS 17.89 Underflow 2.966e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 325908 Mean 1670 RMS 5298 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 325908 Mean 14.97 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.932e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 18.36 Underflow 2.97e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 325908 Mean 1689 RMS 5351 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 325908 Mean 1.323 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.977e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.866e+04 RMS 34.92 Underflow 2.964e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 325908 Mean 1688 RMS 5315 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 325908 Mean 23.06 RMS 3.142 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.867e+04 RMS 16.51 Underflow 2.968e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 325908 Mean 1571 RMS 5144 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 325908 Mean 11.77 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.86e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.86e+04 RMS 14.66 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 325908 Mean 1577 RMS 5184 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 325908 Mean -6.896 RMS 1.572 Underflow 0 Overflow 2.855e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.855e+04 RMS 11 Underflow 2.981e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 325908 Mean 1698 RMS 5355 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 325908 Mean 8.862 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.992e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.869e+04 RMS 24 Underflow 2.965e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 325908 Mean 1678 RMS 5340 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 325908 Mean -4.352 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 2.96e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.863e+04 RMS 19.08 Underflow 2.965e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 325908 Mean 1701 RMS 5355 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 325908 Mean 9.219 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 2.997e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.868e+04 RMS 20.65 Underflow 2.964e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 325908 Mean 1618 RMS 5243 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 325908 Mean 11.09 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.861e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.876e+04 RMS 14.58 Underflow 2.98e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 325908 Mean 1581 RMS 5187 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 325908 Mean -0.2769 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 2.839e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.861e+04 RMS 10.83 Underflow 2.982e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 325908 Mean 1623 RMS 5230 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 325908 Mean 11.65 RMS 3.293 Underflow 0 Overflow 2.929e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.861e+04 RMS 20.35 Underflow 2.977e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 325908 Mean 1591 RMS 5179 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 325908 Mean 27.72 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 325908 Mean 1.875e+04 RMS 12.85 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 325908 Mean 1561 RMS 5162 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 325908 Mean 3.281 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 325908 Mean 1.867e+04 RMS 12.96 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 325908 Mean 1574 RMS 5197 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 325908 Mean 5.492 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 325908 Mean 1.879e+04 RMS 13.11 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 325908 Mean 1554 RMS 5161 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 325908 Mean -2.376 RMS 1.811 Underflow 0 Overflow 2.718e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 325908 Mean 1.866e+04 RMS 17.32 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 325908 Mean 1541 RMS 5090 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 325908 Mean 20.38 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 2.675e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 325908 Mean 1.858e+04 RMS 17.94 Underflow 2.992e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 325908 Mean 1537 RMS 5099 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 325908 Mean 15.01 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.677e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 325908 Mean 1.862e+04 RMS 5.955 Underflow 2.992e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 325908 Mean 1588 RMS 5178 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 325908 Mean 24.07 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.723e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 325908 Mean 1.873e+04 RMS 13.38 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 325908 Mean 1586 RMS 5152 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 325908 Mean 31.2 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 12.65 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 325908 Mean 1547 RMS 5116 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 325908 Mean 3.742 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 325908 Mean 1.85e+04 RMS 12.7 Underflow 2.987e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 325908 Mean 1534 RMS 5157 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 325908 Mean -13.13 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 2.716e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 325908 Mean 1.874e+04 RMS 8.335 Underflow 2.991e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 325908 Mean 1510 RMS 5089 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 325908 Mean -7.598 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 2.68e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 325908 Mean 1.858e+04 RMS 6.027 Underflow 2.993e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 325908 Mean 1530 RMS 5103 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 325908 Mean 8.434 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.693e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 325908 Mean 1.865e+04 RMS 8.927 Underflow 2.993e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18500

18600

18700

18800

18900

19000

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18500

18600

18700

18800

18900

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Signal RMS vs 12*FE+Chip