-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 600156 Mean 888.5 RMS 3913 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 600156 Mean 41.94 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.684e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.897e+04 RMS 15.68 Underflow 5.733e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 600156 Mean 856.9 RMS 3912 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 600156 Mean 11.87 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.689e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.898e+04 RMS 15.4 Underflow 5.734e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 600156 Mean 844.9 RMS 3904 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 600156 Mean -1.317 RMS 0.9222 Underflow 90 Overflow 2.695e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.886e+04 RMS 11.75 Underflow 5.732e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 600156 Mean 831.4 RMS 3844 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 600156 Mean 7.761 RMS 6.291 Underflow 142 Overflow 2.636e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.877e+04 RMS 7.555 Underflow 5.738e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 600156 Mean 841.7 RMS 3868 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 600156 Mean 13.06 RMS 1.466 Underflow 0 Overflow 2.635e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.89e+04 RMS 7.828 Underflow 5.738e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 600156 Mean 832.9 RMS 3844 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 600156 Mean 9.533 RMS 5.872 Underflow 152 Overflow 2.634e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 8.311 Underflow 5.738e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 600156 Mean 831.8 RMS 3844 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 600156 Mean 15 RMS 4.147 Underflow 270 Overflow 2.605e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.893e+04 RMS 5.266 Underflow 5.742e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 600156 Mean 824.3 RMS 3860 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 600156 Mean 3.641 RMS 3.453 Underflow 0 Overflow 2.596e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.898e+04 RMS 8.459 Underflow 5.742e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 600156 Mean 850.1 RMS 3878 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 600156 Mean 9.252 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 2.757e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 6.631 Underflow 5.733e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 600156 Mean 938.2 RMS 4035 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 600156 Mean 32.83 RMS 1.433 Underflow 5 Overflow 2.876e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.892e+04 RMS 12.82 Underflow 5.714e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 600156 Mean 875.5 RMS 4032 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 600156 Mean -29.21 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 2.876e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.885e+04 RMS 14.52 Underflow 5.714e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 600156 Mean 889.9 RMS 4036 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 600156 Mean -15.61 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 2.876e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.888e+04 RMS 13.71 Underflow 5.714e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 600156 Mean 852.7 RMS 3919 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 600156 Mean -7.107 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 2.78e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.873e+04 RMS 23.94 Underflow 5.726e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 600156 Mean 859.8 RMS 3949 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 600156 Mean -7.913 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.828e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.888e+04 RMS 17.3 Underflow 5.727e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 600156 Mean 922.4 RMS 4027 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 600156 Mean 23.33 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.853e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.896e+04 RMS 7.495 Underflow 5.717e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 600156 Mean 908.7 RMS 4009 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 600156 Mean 14.59 RMS 1.306 Underflow 36 Overflow 2.844e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.888e+04 RMS 7.352 Underflow 5.717e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 600156 Mean 908.1 RMS 4023 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 600156 Mean 11.63 RMS 1.746 Underflow 162 Overflow 2.84e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.896e+04 RMS 7.706 Underflow 5.718e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 600156 Mean 891 RMS 4000 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 600156 Mean 0.04982 RMS 1.693 Underflow 162 Overflow 2.839e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.884e+04 RMS 7.491 Underflow 5.718e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 600156 Mean 846 RMS 3908 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 600156 Mean -2.087 RMS 1.09 Underflow 0 Overflow 2.705e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.886e+04 RMS 10.61 Underflow 5.732e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 600156 Mean 839.7 RMS 3899 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 600156 Mean -5.352 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 2.705e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 8.188 Underflow 5.732e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 600156 Mean 821.5 RMS 3891 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 600156 Mean -19.46 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.885e+04 RMS 22.47 Underflow 5.734e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 600156 Mean 828.8 RMS 3902 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 600156 Mean -21.55 RMS 1.263 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.875e+04 RMS 7.606 Underflow 5.73e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 600156 Mean 860.4 RMS 3946 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 600156 Mean -2.949 RMS 2.541 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.89e+04 RMS 7.886 Underflow 5.727e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 600156 Mean 848.4 RMS 3893 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 600156 Mean 1.252 RMS 3.014 Underflow 0 Overflow 2.723e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.874e+04 RMS 16.72 Underflow 5.731e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 600156 Mean 958.8 RMS 4098 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 600156 Mean 21.17 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.995e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.887e+04 RMS 9.862 Underflow 5.703e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 600156 Mean 941.3 RMS 4094 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 600156 Mean 4.072 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.992e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 9.851 Underflow 5.703e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 600156 Mean 915.2 RMS 4009 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 600156 Mean 20.53 RMS 2.308 Underflow 22 Overflow 2.889e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.888e+04 RMS 7.85 Underflow 5.717e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 600156 Mean 909.8 RMS 4020 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 600156 Mean 2.965 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.968e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.874e+04 RMS 14.73 Underflow 5.711e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 600156 Mean 907.1 RMS 3989 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 600156 Mean 18.67 RMS 2.521 Underflow 18 Overflow 2.869e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.882e+04 RMS 15.59 Underflow 5.719e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 600156 Mean 871.6 RMS 4020 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 600156 Mean -30 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.939e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.882e+04 RMS 15.4 Underflow 5.715e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 600156 Mean 798.5 RMS 3820 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 600156 Mean -13.02 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 2.617e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.879e+04 RMS 10.04 Underflow 5.743e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 600156 Mean 806.8 RMS 3806 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 600156 Mean 1.534 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.617e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 11.26 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 600156 Mean 782.4 RMS 3716 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 600156 Mean 14.95 RMS 1.307 Underflow 18 Overflow 2.615e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.89e+04 RMS 9.829 Underflow 5.76e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 600156 Mean 821.3 RMS 3832 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 600156 Mean 3.527 RMS 1.331 Underflow 18 Overflow 2.615e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 10.37 Underflow 5.74e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 600156 Mean 756.9 RMS 3715 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 600156 Mean -8.618 RMS 3.738 Underflow 18 Overflow 2.455e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.879e+04 RMS 4.16 Underflow 5.757e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 600156 Mean 790.1 RMS 3717 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 600156 Mean 22.5 RMS 3.386 Underflow 18 Overflow 2.462e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.879e+04 RMS 9.656 Underflow 5.756e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 600156 Mean 820.3 RMS 3893 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 600156 Mean -22 RMS 2.466 Underflow 0 Overflow 2.684e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.882e+04 RMS 24.57 Underflow 5.735e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 600156 Mean 867.1 RMS 3916 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 600156 Mean 15.49 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.888e+04 RMS 19.46 Underflow 5.731e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 600156 Mean 841.2 RMS 3909 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 600156 Mean -9.668 RMS 1.249 Underflow 0 Overflow 2.716e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.88e+04 RMS 3.899 Underflow 5.73e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 600156 Mean 851.4 RMS 3900 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 600156 Mean 2.616 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.714e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.877e+04 RMS 3.642 Underflow 5.73e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 600156 Mean 894.7 RMS 3915 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 600156 Mean 42.61 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.714e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.888e+04 RMS 3.511 Underflow 5.73e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 600156 Mean 859.5 RMS 3901 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 600156 Mean 16.74 RMS 2.32 Underflow 0 Overflow 2.686e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.891e+04 RMS 3.951 Underflow 5.734e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 600156 Mean 727.8 RMS 3694 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 600156 Mean -25.94 RMS 2.14 Underflow 0 Overflow 2.399e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 4.675 Underflow 5.762e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 600156 Mean 772.1 RMS 3669 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 600156 Mean 20.53 RMS 1.415 Underflow 18 Overflow 2.417e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.868e+04 RMS 3.826 Underflow 5.76e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 600156 Mean 758.4 RMS 3712 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 600156 Mean -5.292 RMS 1.277 Underflow 18 Overflow 2.457e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.881e+04 RMS 5.145 Underflow 5.758e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 600156 Mean 768.5 RMS 3731 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 600156 Mean -6.278 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.626e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 6.459 Underflow 5.755e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 600156 Mean 850.9 RMS 3919 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 600156 Mean -3.213 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 26.29 Underflow 5.729e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 600156 Mean 830.2 RMS 3920 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 600156 Mean -24.17 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.882e+04 RMS 14.11 Underflow 5.729e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 600156 Mean 932.1 RMS 4026 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 600156 Mean 24.48 RMS 1.356 Underflow 252 Overflow 2.903e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.879e+04 RMS 6.922 Underflow 5.711e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 600156 Mean 919.8 RMS 4056 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 600156 Mean 1.888 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.975e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.89e+04 RMS 7.741 Underflow 5.711e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 600156 Mean 928.9 RMS 4048 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 600156 Mean 16.16 RMS 1.325 Underflow 648 Overflow 2.907e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.887e+04 RMS 6.589 Underflow 5.711e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 600156 Mean 889.7 RMS 4082 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 600156 Mean -36.89 RMS 1.405 Underflow 162 Overflow 2.941e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.887e+04 RMS 10.02 Underflow 5.708e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 600156 Mean 905.5 RMS 3956 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 600156 Mean 27.88 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.858e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.877e+04 RMS 2.65 Underflow 5.721e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 600156 Mean 877.5 RMS 3988 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 600156 Mean -8.757 RMS 4.413 Underflow 648 Overflow 2.828e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.881e+04 RMS 3.523 Underflow 5.719e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 600156 Mean 853.9 RMS 3895 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 600156 Mean 6.769 RMS 1.518 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.876e+04 RMS 3.685 Underflow 5.73e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 600156 Mean 831.1 RMS 3946 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 600156 Mean -29.38 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 2.732e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.894e+04 RMS 4.348 Underflow 5.729e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 600156 Mean 868.2 RMS 3906 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 600156 Mean 15.28 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.75e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.876e+04 RMS 4.188 Underflow 5.729e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 600156 Mean 884.7 RMS 3956 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 600156 Mean 11.09 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 2.819e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.881e+04 RMS 5.524 Underflow 5.723e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 600156 Mean 864.7 RMS 3994 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 600156 Mean -22.29 RMS 1.286 Underflow 0 Overflow 2.822e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.885e+04 RMS 9.041 Underflow 5.72e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 600156 Mean 886.9 RMS 4001 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 600156 Mean -1.986 RMS 1.076 Underflow 0 Overflow 2.822e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.89e+04 RMS 16.7 Underflow 5.719e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 600156 Mean 786 RMS 3726 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 600156 Mean 13.94 RMS 3.052 Underflow 0 Overflow 2.471e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.876e+04 RMS 2.985 Underflow 5.754e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 600156 Mean 831.5 RMS 3808 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 600156 Mean 26.52 RMS 2.157 Underflow 0 Overflow 2.6e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.889e+04 RMS 28.12 Underflow 5.748e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 600156 Mean 890 RMS 3936 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 600156 Mean 29.87 RMS 1.305 Underflow 396 Overflow 2.738e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.89e+04 RMS 26.57 Underflow 5.728e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 600156 Mean 869.7 RMS 3916 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 600156 Mean 17.74 RMS 1.314 Underflow 293 Overflow 2.714e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.887e+04 RMS 22.24 Underflow 5.731e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 600156 Mean 868.4 RMS 3937 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 600156 Mean 3.496 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.777e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.88e+04 RMS 13.3 Underflow 5.726e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 600156 Mean 858.8 RMS 3922 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 600156 Mean -0.2152 RMS 1.284 Underflow 252 Overflow 2.749e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.876e+04 RMS 16.71 Underflow 5.727e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 600156 Mean 870.3 RMS 3944 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 600156 Mean 7.956 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.74e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.891e+04 RMS 3.81 Underflow 5.728e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 600156 Mean 882.4 RMS 3981 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 600156 Mean 10.51 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.866e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.91e+04 RMS 3.792 Underflow 5.728e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 600156 Mean 836.2 RMS 3911 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 600156 Mean -18.99 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 2.866e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 8.474 Underflow 5.729e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 600156 Mean 909.9 RMS 4014 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 600156 Mean 10.1 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.911e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 6.181 Underflow 5.715e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 600156 Mean 932.8 RMS 4067 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 600156 Mean 8.331 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.948e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 11.32 Underflow 5.707e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 600156 Mean 945.1 RMS 4091 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 600156 Mean 14.86 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.95e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.894e+04 RMS 10.87 Underflow 5.707e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 600156 Mean 873.6 RMS 3907 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 600156 Mean 23.33 RMS 2.658 Underflow 0 Overflow 2.714e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.882e+04 RMS 3.866 Underflow 5.73e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 600156 Mean 872.4 RMS 3915 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 600156 Mean 14.86 RMS 1.568 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.875e+04 RMS 6.36 Underflow 5.727e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 600156 Mean 875.9 RMS 3956 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 600156 Mean 1.094 RMS 1.289 Underflow 162 Overflow 2.799e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.876e+04 RMS 13.9 Underflow 5.722e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 600156 Mean 914.1 RMS 3985 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 600156 Mean 23.24 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 2.909e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 6.63 Underflow 5.717e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 600156 Mean 922.7 RMS 4026 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 600156 Mean 11.92 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.872e+04 RMS 12.92 Underflow 5.709e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 600156 Mean 902.2 RMS 4018 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 600156 Mean -6.752 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.867e+04 RMS 11.66 Underflow 5.709e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 600156 Mean 851.1 RMS 3895 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 600156 Mean 8.982 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 2.687e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.886e+04 RMS 3.134 Underflow 5.734e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 600156 Mean 836.5 RMS 3884 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 600156 Mean -3.956 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.687e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.879e+04 RMS 3.234 Underflow 5.733e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 600156 Mean 850.5 RMS 3886 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 600156 Mean 9.26 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.883e+04 RMS 3.155 Underflow 5.734e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 600156 Mean 879.1 RMS 3959 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 600156 Mean 10.96 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 2.788e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.894e+04 RMS 14.2 Underflow 5.726e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 600156 Mean 871.7 RMS 3951 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 600156 Mean -0.3608 RMS 1.017 Underflow 0 Overflow 2.788e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.877e+04 RMS 16.77 Underflow 5.723e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 600156 Mean 882.8 RMS 3948 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 600156 Mean 11.95 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 15.31 Underflow 5.723e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 600156 Mean 754.5 RMS 3627 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 600156 Mean 28.03 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.315e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 600156 Mean 1.886e+04 RMS 4.226 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 600156 Mean 727.9 RMS 3617 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 600156 Mean 3.539 RMS 1.286 Underflow 0 Overflow 2.315e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 600156 Mean 1.878e+04 RMS 4.539 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 600156 Mean 734.7 RMS 3640 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 600156 Mean 5.572 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.315e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 600156 Mean 1.891e+04 RMS 4.728 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 600156 Mean 722.4 RMS 3618 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 600156 Mean -2.378 RMS 1.186 Underflow 0 Overflow 2.315e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 600156 Mean 1.879e+04 RMS 4.641 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 600156 Mean 741.6 RMS 3599 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 600156 Mean 20.83 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 2.315e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 600156 Mean 1.871e+04 RMS 4.607 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 600156 Mean 737.8 RMS 3608 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 600156 Mean 15.08 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 2.315e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 600156 Mean 1.875e+04 RMS 4.563 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 600156 Mean 757.5 RMS 3649 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 600156 Mean 24.19 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 2.329e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 600156 Mean 1.892e+04 RMS 3.198 Underflow 5.769e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 600156 Mean 760.1 RMS 3627 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 600156 Mean 31.25 RMS 1.395 Underflow 0 Overflow 2.329e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 600156 Mean 1.881e+04 RMS 3.082 Underflow 5.769e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 600156 Mean 730.4 RMS 3615 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 600156 Mean 3.532 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 2.333e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 600156 Mean 1.87e+04 RMS 3.165 Underflow 5.768e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 600156 Mean 723.8 RMS 3662 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 600156 Mean -12.97 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 2.335e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 600156 Mean 1.893e+04 RMS 3.541 Underflow 5.768e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 600156 Mean 721.8 RMS 3626 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 600156 Mean -7.633 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.335e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 600156 Mean 1.874e+04 RMS 3.135 Underflow 5.768e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 600156 Mean 740.9 RMS 3641 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 600156 Mean 8.505 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.335e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 600156 Mean 1.884e+04 RMS 3.378 Underflow 5.768e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 1

1.5

2

2.5

3

3.5 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18700

18800

18900

19000

19100

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18700

18800

18900

19000

19100

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25

Signal RMS vs 12*FE+Chip