-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All_{Entries 687222}

Mean 551 RMS 2546 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean 9.02 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.979e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.251e+04 RMS 99.32 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All_{Entries 687222}

Mean 555.5 RMS 2554 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 11.76 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.979e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.255e+04 RMS 97.98 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All_{Entries 687222}

Mean 539.6 RMS 2532 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 0.7353 RMS 6.937 Underflow 0 Overflow 2.977e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.244e+04 RMS 99.49 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All_{Entries 687222}

Mean 549.5 RMS 2527 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean 11.78 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 2.977e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.242e+04 RMS 96.98 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All_{Entries 687222}

Mean 551.5 RMS 2541 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 10.81 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.977e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.249e+04 RMS 99.51 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All_{Entries 687222}

Mean 548.8 RMS 2531 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean 10.28 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.977e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.244e+04 RMS 97.09 Underflow 6.574e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All_{Entries 687222}

Mean 659.4 RMS 2743 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean 13.93 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.605e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.232e+04 RMS 121.3 Underflow 6.512e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All_{Entries 687222}

Mean 651.7 RMS 2746 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean 5.497 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.605e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.232e+04 RMS 119.6 Underflow 6.512e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All_{Entries 687222}

Mean 636.9 RMS 2696 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean 7.206 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 3.602e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.219e+04 RMS 104.6 Underflow 6.517e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All_{Entries 687222}

Mean 671.4 RMS 2722 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean 34.25 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.571e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.23e+04 RMS 109.3 Underflow 6.515e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All_{Entries 687222}

Mean 576.8 RMS 2721 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -59.04 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 3.566e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.222e+04 RMS 109.8 Underflow 6.516e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All_{Entries 687222}

Mean 621.6 RMS 2722 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean -14.44 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 3.564e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.227e+04 RMS 107.6 Underflow 6.516e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All_{Entries 687222}

Mean 492.5 RMS 2502 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean -38.84 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.966e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.227e+04 RMS 87.11 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All_{Entries 687222}

Mean 528.4 RMS 2519 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean -6.62 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 2.966e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.239e+04 RMS 85.12 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All_{Entries 687222}

Mean 560.8 RMS 2514 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 27.19 RMS 1.442 Underflow 0 Overflow 2.965e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.24e+04 RMS 87.24 Underflow 6.576e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All_{Entries 687222}

Mean 549.8 RMS 2502 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean 20.63 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.957e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.238e+04 RMS 83.26 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All_{Entries 687222}

Mean 539.7 RMS 2503 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 11.05 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.957e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.239e+04 RMS 88.24 Underflow 6.579e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All_{Entries 687222}

Mean 527.7 RMS 2494 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean 0.6166 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.956e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.234e+04 RMS 77.34 Underflow 6.579e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All_{Entries 687222}

Mean 574.9 RMS 2629 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean -23.53 RMS 15.11 Underflow 0 Overflow 3.39e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.212e+04 RMS 63.4 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All_{Entries 687222}

Mean 593.7 RMS 2628 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean -4.639 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.388e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.213e+04 RMS 60.62 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All_{Entries 687222}

Mean 548.1 RMS 2631 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean -51.11 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.396e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.21e+04 RMS 63.94 Underflow 6.533e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All_{Entries 687222}

Mean 575.6 RMS 2626 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean -23.11 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 3.408e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.21e+04 RMS 61.86 Underflow 6.533e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All_{Entries 687222}

Mean 574.7 RMS 2651 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -31.83 RMS 7.865 Underflow 0 Overflow 3.443e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.217e+04 RMS 69.15 Underflow 6.531e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All_{Entries 687222}

Mean 608.5 RMS 2642 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean 1.528 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 3.446e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.211e+04 RMS 77.91 Underflow 6.528e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All_{Entries 687222}

Mean 497.7 RMS 2378 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean 18.62 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 2.68e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.23e+04 RMS 95.46 Underflow 6.604e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All_{Entries 687222}

Mean 485.5 RMS 2378 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 7.018 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.68e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.231e+04 RMS 93.59 Underflow 6.605e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All_{Entries 687222}

Mean 483.4 RMS 2338 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 21.52 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 2.655e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.233e+04 RMS 77.86 Underflow 6.615e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All_{Entries 687222}

Mean 470.9 RMS 2348 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean 3.249 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.632e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.227e+04 RMS 81.63 Underflow 6.61e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All_{Entries 687222}

Mean 481 RMS 2341 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 17.13 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 2.606e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.229e+04 RMS 74.68 Underflow 6.613e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All_{Entries 687222}

Mean 436.2 RMS 2347 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean -29.65 RMS 2.702 Underflow 0 Overflow 2.673e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.228e+04 RMS 89.34 Underflow 6.613e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All_{Entries 687222}

Mean 563.7 RMS 2647 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean -42.4 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 3.436e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.212e+04 RMS 77.55 Underflow 6.53e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All_{Entries 687222}

Mean 605.3 RMS 2636 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean 2.264 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 3.424e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.213e+04 RMS 66.16 Underflow 6.531e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All_{Entries 687222}

Mean 618.2 RMS 2644 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean 13.84 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.44e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.218e+04 RMS 71.54 Underflow 6.531e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All_{Entries 687222}

Mean 609.2 RMS 2641 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean 3.072 RMS 1.468 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.212e+04 RMS 69.81 Underflow 6.529e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All_{Entries 687222}

Mean 572 RMS 2654 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -39.55 RMS 1.544 Underflow 0 Overflow 3.465e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.209e+04 RMS 76.05 Underflow 6.526e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All_{Entries 687222}

Mean 635.3 RMS 2651 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean 24.27 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 3.467e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.214e+04 RMS 78.19 Underflow 6.526e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All_{Entries 687222}

Mean 473.5 RMS 2483 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean -51.23 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 2.956e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.222e+04 RMS 81.22 Underflow 6.578e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All_{Entries 687222}

Mean 543.3 RMS 2492 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 15.54 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 2.959e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.231e+04 RMS 73.38 Underflow 6.577e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All_{Entries 687222}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 1478

FE3, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 1478

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All_{Entries 687222}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All_{Entries 687222}

Mean 552.6 RMS 2530 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 9.779 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 3.026e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.235e+04 RMS 93.02 Underflow 6.57e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All_{Entries 687222}

Mean 557.2 RMS 2523 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean 15.71 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 3.026e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.232e+04 RMS 99.39 Underflow 6.57e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All_{Entries 687222}

Mean 593.4 RMS 2741 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean -57.78 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 3.672e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.213e+04 RMS 86.37 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All_{Entries 687222}

Mean 663.7 RMS 2705 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean 21.03 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 3.672e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.205e+04 RMS 81.07 Underflow 6.505e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All_{Entries 687222}

Mean 591.4 RMS 2690 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean -38.94 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 3.647e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.208e+04 RMS 62.19 Underflow 6.515e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All_{Entries 687222}

Mean 629.7 RMS 2704 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean -8.388 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 3.64e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.209e+04 RMS 72.03 Underflow 6.51e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All_{Entries 687222}

Mean 601.9 RMS 2714 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -37.26 RMS 1.297 Underflow 0 Overflow 3.623e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.213e+04 RMS 75.73 Underflow 6.511e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All_{Entries 687222}

Mean 611.5 RMS 2706 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean -25.42 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 3.622e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.211e+04 RMS 82.15 Underflow 6.512e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All_{Entries 687222}

Mean 3099 RMS 3700 Underflow 6.172e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-3 10

-2 10

-1 10

1 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean -38.62 RMS 63.66 Underflow 6.534e+05 Overflow 3.376e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.033e+04 RMS 71.99 Underflow 6.854e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All_{Entries 687222}

Mean 604.5 RMS 2648 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 2.546 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 3.392e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.226e+04 RMS 75.42 Underflow 6.535e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All_{Entries 687222}

Mean 83.19 RMS 2124 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

1

10

210

310

410

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 84.81 RMS 11.68 Underflow 6.169e+05 Overflow 3.372e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.127e+04 RMS 1011 Underflow 6.841e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All_{Entries 687222}

Mean 572 RMS 2662 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean -35.34 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.4e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.224e+04 RMS 76.59 Underflow 6.532e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All_{Entries 687222}

Mean 624.3 RMS 2629 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 25.73 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 3.4e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.217e+04 RMS 74 Underflow 6.534e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All_{Entries 687222}

Mean 598.6 RMS 2654 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean -6.82 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.4e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.223e+04 RMS 75.03 Underflow 6.532e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All_{Entries 687222}

Mean 635.4 RMS 2678 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean 8.055 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 3.577e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.207e+04 RMS 87.01 Underflow 6.515e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All_{Entries 687222}

Mean 607.6 RMS 2711 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean -27.35 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.577e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.218e+04 RMS 84.51 Underflow 6.515e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All_{Entries 687222}

Mean 622.4 RMS 2637 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean 13.89 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.492e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.205e+04 RMS 72.16 Underflow 6.525e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All_{Entries 687222}

Mean 622.9 RMS 2651 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean 9.14 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 3.517e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.208e+04 RMS 66.2 Underflow 6.523e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All_{Entries 687222}

Mean 559.2 RMS 2665 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -56.17 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 3.485e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.21e+04 RMS 65.66 Underflow 6.524e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All_{Entries 687222}

Mean 612.6 RMS 2671 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean -3.627 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.476e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.219e+04 RMS 65.54 Underflow 6.525e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All_{Entries 687222}

Mean 571 RMS 2505 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean 3.46 RMS 6.499 Underflow 0 Overflow 3.397e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.189e+04 RMS 47.82 Underflow 6.567e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All_{Entries 687222}

Mean 554.6 RMS 2421 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 8.642 RMS 2.455 Underflow 0 Overflow 3.393e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.196e+04 RMS 30.75 Underflow 6.614e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All_{Entries 687222}

Mean 544.5 RMS 2364 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 12.17 RMS 4.706 Underflow 0 Overflow 3.404e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

410

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.195e+04 RMS 30.11 Underflow 6.641e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All_{Entries 687222}

Mean 558.6 RMS 2445 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean 2.758 RMS 1.496 Underflow 0 Overflow 3.445e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.195e+04 RMS 31.91 Underflow 6.608e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All_{Entries 687222}

Mean 414.9 RMS 2702 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 1.608 RMS 1.266 Underflow 2.572e+04 Overflow 3.447e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

410

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.188e+04 RMS 44.79 Underflow 6.557e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All_{Entries 687222}

Mean 3075 RMS 5161 Underflow 0 Overflow 5.582e+05

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean 0.3285 RMS 4.704 Underflow 0 Overflow 5.925e+05

FE5, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.188e+04 RMS 53.42 Underflow 9.686e+04 Overflow 5.582e+05

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All_{Entries 687222}

Mean 603.9 RMS 2558 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean 9.317 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 3.559e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

310

410

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.189e+04 RMS 44.99 Underflow 6.555e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All_{Entries 687222}

Mean 435.6 RMS 1822 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean 11.36 RMS 2.189 Underflow 0 Overflow 3.548e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

1

10

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.144e+04 RMS 512.5 Underflow 6.872e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All_{Entries 687222}

Mean -3576 RMS 3579 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean 196.8 RMS 1.634 Underflow 6.52e+05 Overflow 3.499e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.189e+04 RMS 87.66 Underflow 6.523e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All_{Entries 687222}

Mean 612.4 RMS 2595 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean 9.384 RMS 2.242 Underflow 0 Overflow 3.543e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.184e+04 RMS 68.58 Underflow 6.527e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All_{Entries 687222}

Mean 606.6 RMS 2588 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean 6.209 RMS 1.465 Underflow 0 Overflow 3.517e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.182e+04 RMS 51.97 Underflow 6.528e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All_{Entries 687222}

Mean 603.5 RMS 2569 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean 11.05 RMS 5.177 Underflow 0 Overflow 3.506e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.19e+04 RMS 44.18 Underflow 6.544e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All_{Entries 687222}

Mean 521.7 RMS 2544 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean -64.71 RMS 28.47 Underflow 0 Overflow 3.483e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.156e+04 RMS 157.7 Underflow 6.526e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All_{Entries 687222}

Mean 626.3 RMS 2657 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 12.24 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.483e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.213e+04 RMS 70.61 Underflow 6.524e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All_{Entries 687222}

Mean 607.9 RMS 2642 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 1.581 RMS 5.112 Underflow 0 Overflow 3.483e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.213e+04 RMS 62.36 Underflow 6.529e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All_{Entries 687222}

Mean -403.5 RMS 1652 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

1

10

210

310

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean -180.2 RMS 13.52 Underflow 5.515e+05 Overflow 1.07e+05

FE6, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.044e+04 RMS 46.71 Underflow 6.853e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All_{Entries 687222}

Mean 2087 RMS 3706 Underflow 6.168e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All_{Entries 687222}

Mean 589.9 RMS 2617 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean -7.328 RMS 1.434 Underflow 0 Overflow 3.433e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.206e+04 RMS 55.08 Underflow 6.532e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All_{Entries 687222}

Mean 667.5 RMS 2744 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean 10.17 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 3.731e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.212e+04 RMS 90.99 Underflow 6.499e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All_{Entries 687222}

Mean 654 RMS 2738 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean -2.002 RMS 1.079 Underflow 0 Overflow 3.731e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.208e+04 RMS 87.93 Underflow 6.499e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All_{Entries 687222}

Mean 657.9 RMS 2721 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean 9.929 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 3.706e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.208e+04 RMS 86.53 Underflow 6.503e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All_{Entries 687222}

Mean 664.9 RMS 2746 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean 9.798 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.71e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.217e+04 RMS 82.13 Underflow 6.502e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All_{Entries 687222}

Mean 607.1 RMS 2714 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -35.55 RMS 1.484 Underflow 0 Overflow 3.683e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.207e+04 RMS 75.79 Underflow 6.508e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All_{Entries 687222}

Mean 641.9 RMS 2688 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean 10.9 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 3.658e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.21e+04 RMS 65.55 Underflow 6.514e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All_{Entries 687222}

Mean 603.4 RMS 2588 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped_{Entries 687222}

Mean 28.18 RMS 2.824 Underflow 0 Overflow 3.251e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig_{Entries 687222}

Mean 1.225e+04 RMS 32.2 Underflow 6.549e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All_{Entries 687222}

Mean 579.7 RMS 2588 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped_{Entries 687222}

Mean 3.586 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 3.247e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig_{Entries 687222}

Mean 1.221e+04 RMS 32.06 Underflow 6.548e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All_{Entries 687222}

Mean 99.61 RMS 907.2 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped_{Entries 687222}

Mean 8.602 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.272e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig_{Entries 687222}

Mean 1.218e+04 RMS 392.8 Underflow 6.837e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All_{Entries 687222}

Mean 579.3 RMS 2600 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped_{Entries 687222}

Mean -2.084 RMS 1.133 Underflow 0 Overflow 3.285e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig_{Entries 687222}

Mean 1.22e+04 RMS 38.69 Underflow 6.545e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All_{Entries 687222}

Mean 601.4 RMS 2587 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped_{Entries 687222}

Mean 21.3 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 3.298e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig_{Entries 687222}

Mean 1.214e+04 RMS 48.56 Underflow 6.543e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All_{Entries 687222}

Mean 596.6 RMS 2600 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped_{Entries 687222}

Mean 12.8 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 3.298e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig_{Entries 687222}

Mean 1.218e+04 RMS 45.35 Underflow 6.542e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All_{Entries 687222}

Mean 611.9 RMS 2613 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped_{Entries 687222}

Mean 22.14 RMS 1.25 Underflow 0 Overflow 3.332e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig_{Entries 687222}

Mean 1.219e+04 RMS 86.39 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All_{Entries 687222}

Mean 620.1 RMS 2605 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped_{Entries 687222}

Mean 32.53 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 3.332e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig_{Entries 687222}

Mean 1.216e+04 RMS 81.36 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All_{Entries 687222}

Mean 580 RMS 2582 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped_{Entries 687222}

Mean -2.889 RMS 11.54 Underflow 0 Overflow 3.332e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig_{Entries 687222}

Mean 1.202e+04 RMS 82.9 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All_{Entries 687222}

Mean 576.4 RMS 2623 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped_{Entries 687222}

Mean -15.54 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 3.332e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig_{Entries 687222}

Mean 1.22e+04 RMS 82.08 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All_{Entries 687222}

Mean 548.2 RMS 2597 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped_{Entries 687222}

Mean -37.93 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 3.332e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig_{Entries 687222}

Mean 1.205e+04 RMS 82.43 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All_{Entries 687222}

Mean 594.9 RMS 2607 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped_{Entries 687222}

Mean 6.465 RMS 1.261 Underflow 0 Overflow 3.332e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig_{Entries 687222}

Mean 1.214e+04 RMS 81.97 Underflow 6.539e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Signal RMS vs 12*FE+Chip