-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 535914 Mean 1340 RMS 4878 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 535914 Mean -8.209 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.83e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.899e+04 RMS 14.65 Underflow 4.979e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 535914 Mean 1383 RMS 4915 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 535914 Mean 21.68 RMS 1.281 Underflow 0 Overflow 3.822e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.913e+04 RMS 15.5 Underflow 4.978e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 535914 Mean 1365 RMS 4898 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 535914 Mean 1.894 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 3.865e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 17.29 Underflow 4.974e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 535914 Mean 1399 RMS 4938 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 535914 Mean 17.66 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.897e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.905e+04 RMS 20.1 Underflow 4.97e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 535914 Mean 1369 RMS 4953 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 535914 Mean -5.774 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.922e+04 RMS 29.15 Underflow 4.976e+05 Overflow 52

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 535914 Mean 1359 RMS 4908 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 535914 Mean -1.206 RMS 0.7594 Underflow 0 Overflow 3.838e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.906e+04 RMS 28.31 Underflow 4.977e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 535914 Mean 1359 RMS 4881 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 535914 Mean 6.454 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 3.825e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.898e+04 RMS 15.84 Underflow 4.977e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 535914 Mean 1368 RMS 4870 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 535914 Mean 18.92 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 3.822e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.895e+04 RMS 17.33 Underflow 4.977e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 535914 Mean 1353 RMS 4890 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 535914 Mean -6.919 RMS 1.844 Underflow 0 Overflow 3.854e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 18.6 Underflow 4.975e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 535914 Mean 1334 RMS 4860 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 535914 Mean -9.381 RMS 2.059 Underflow 0 Overflow 3.852e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.892e+04 RMS 14.58 Underflow 4.979e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 535914 Mean 1345 RMS 4892 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 535914 Mean -10.72 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 3.853e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.9e+04 RMS 25.78 Underflow 4.977e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 535914 Mean 1353 RMS 4895 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 535914 Mean -4.466 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 3.827e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.901e+04 RMS 27.99 Underflow 4.976e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 535914 Mean 1290 RMS 4743 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 535914 Mean 29.14 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 3.537e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.913e+04 RMS 9.933 Underflow 5.005e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 535914 Mean 1253 RMS 4715 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 535914 Mean -0.8907 RMS 0.7467 Underflow 0 Overflow 3.537e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.899e+04 RMS 9.593 Underflow 5.005e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 535914 Mean 1265 RMS 4717 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 535914 Mean 11.65 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.535e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 9.468 Underflow 5.006e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 535914 Mean 1252 RMS 4708 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 535914 Mean 1.158 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 3.532e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.898e+04 RMS 9.427 Underflow 5.006e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 535914 Mean 1253 RMS 4747 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 535914 Mean -6.993 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 3.53e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.914e+04 RMS 9.375 Underflow 5.006e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 535914 Mean 1251 RMS 4720 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 535914 Mean -1.84 RMS 1.011 Underflow 0 Overflow 3.528e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.903e+04 RMS 9.52 Underflow 5.007e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 535914 Mean 1248 RMS 4738 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 535914 Mean -11.51 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 3.537e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.907e+04 RMS 9.834 Underflow 5.005e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 535914 Mean 1257 RMS 4687 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 535914 Mean 11.96 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 3.537e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.889e+04 RMS 9.631 Underflow 5.006e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 535914 Mean 1245 RMS 4708 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 535914 Mean -5.451 RMS 1.271 Underflow 0 Overflow 3.533e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 9.538 Underflow 5.006e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 535914 Mean 1239 RMS 4697 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 535914 Mean -8.099 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 3.532e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.892e+04 RMS 9.471 Underflow 5.006e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 535914 Mean 1232 RMS 4717 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 535914 Mean -19.88 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.528e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.9e+04 RMS 9.695 Underflow 5.007e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 535914 Mean 1251 RMS 4720 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 535914 Mean -1.39 RMS 0.7426 Underflow 0 Overflow 3.528e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.904e+04 RMS 9.612 Underflow 5.007e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 535914 Mean 1337 RMS 4870 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 535914 Mean -7.108 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 3.827e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.9e+04 RMS 7.582 Underflow 4.98e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 535914 Mean 1329 RMS 4866 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 535914 Mean -14.68 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.847e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 7.606 Underflow 4.98e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 535914 Mean 1360 RMS 4894 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 535914 Mean -1.026 RMS 0.6542 Underflow 0 Overflow 3.848e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.896e+04 RMS 11.48 Underflow 4.974e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 535914 Mean 1357 RMS 4898 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 535914 Mean -6.108 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 3.857e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.896e+04 RMS 12.64 Underflow 4.974e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 535914 Mean 1378 RMS 4895 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 535914 Mean 14.48 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.895e+04 RMS 13.98 Underflow 4.973e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 535914 Mean 1379 RMS 4901 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 535914 Mean 13.86 RMS 1.307 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 13.89 Underflow 4.973e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 535914 Mean 1344 RMS 4868 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 535914 Mean 0.5115 RMS 1.244 Underflow 0 Overflow 3.845e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.9e+04 RMS 7.676 Underflow 4.98e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 535914 Mean 1341 RMS 4854 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 535914 Mean -1.663 RMS 0.9478 Underflow 0 Overflow 3.845e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.89e+04 RMS 8.023 Underflow 4.98e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 535914 Mean 1372 RMS 4914 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 535914 Mean 4.993 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 3.85e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.904e+04 RMS 11.84 Underflow 4.975e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 535914 Mean 1346 RMS 4913 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 535914 Mean -19.7 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.848e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.901e+04 RMS 11.5 Underflow 4.974e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 535914 Mean 1355 RMS 4906 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 535914 Mean -11.51 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 13.97 Underflow 4.973e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 535914 Mean 1378 RMS 4925 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 535914 Mean 6.463 RMS 1.271 Underflow 0 Overflow 3.859e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.906e+04 RMS 14.02 Underflow 4.973e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 535914 Mean 1485 RMS 5107 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 535914 Mean -2.532 RMS 1.229 Underflow 0 Overflow 4.19e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 9.477 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 535914 Mean 1462 RMS 5112 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 535914 Mean -26.73 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 4.19e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 9.443 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 535914 Mean 1511 RMS 5122 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 535914 Mean 20.18 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 4.189e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.911e+04 RMS 9.345 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 535914 Mean 1488 RMS 5122 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 535914 Mean -2.944 RMS 1.268 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.908e+04 RMS 9.146 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 535914 Mean 1487 RMS 5092 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 535914 Mean 6.533 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.9e+04 RMS 8.163 Underflow 4.941e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 535914 Mean 1473 RMS 5062 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 535914 Mean 0.09726 RMS 1.152 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.887e+04 RMS 8.933 Underflow 4.941e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 535914 Mean 1494 RMS 5080 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 535914 Mean 14.78 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 4.19e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 9.934 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 535914 Mean 1483 RMS 5092 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 535914 Mean 0.207 RMS 1.185 Underflow 0 Overflow 4.19e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 9.342 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 535914 Mean 1459 RMS 5080 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 535914 Mean -19.56 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 4.188e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.891e+04 RMS 9.289 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 535914 Mean 1476 RMS 5082 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 535914 Mean -3.767 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.893e+04 RMS 8.703 Underflow 4.94e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 535914 Mean 1483 RMS 5100 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 535914 Mean -1.169 RMS 0.5785 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 8.485 Underflow 4.941e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 535914 Mean 1474 RMS 5080 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 535914 Mean -5.056 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 4.186e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.893e+04 RMS 9.123 Underflow 4.941e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 535914 Mean 1352 RMS 4862 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 535914 Mean 15.38 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 3.764e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.904e+04 RMS 7.042 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 535914 Mean 1351 RMS 4874 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 535914 Mean 11.77 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 3.766e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.909e+04 RMS 6.908 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 535914 Mean 1319 RMS 4840 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 535914 Mean -12.03 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.766e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.893e+04 RMS 7.356 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 535914 Mean 1341 RMS 4861 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 535914 Mean 4.238 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 3.766e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 7.384 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 535914 Mean 1324 RMS 4868 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 535914 Mean -13.62 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 3.764e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.904e+04 RMS 7.322 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 535914 Mean 1340 RMS 4838 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 535914 Mean 9.86 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 3.764e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 6.979 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 535914 Mean 1308 RMS 4829 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 535914 Mean -19.09 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 3.766e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.888e+04 RMS 7.042 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 535914 Mean 1314 RMS 4844 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 535914 Mean -17.22 RMS 1.27 Underflow 0 Overflow 3.766e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 6.866 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 535914 Mean 1325 RMS 4839 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 535914 Mean -5.112 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 3.766e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.893e+04 RMS 7.455 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 535914 Mean 1340 RMS 4841 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 535914 Mean 10.2 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 3.764e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.896e+04 RMS 6.393 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 535914 Mean 1328 RMS 4837 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 535914 Mean -1.432 RMS 0.7673 Underflow 0 Overflow 3.764e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.893e+04 RMS 7.294 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 535914 Mean 1334 RMS 4838 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 535914 Mean 4.465 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 3.764e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 7.486 Underflow 4.983e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 535914 Mean 1274 RMS 4720 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 535914 Mean 14.49 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 3.569e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 9.759 Underflow 5.003e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 535914 Mean 1257 RMS 4702 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 535914 Mean 3.745 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 3.58e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.891e+04 RMS 9.231 Underflow 5.004e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 535914 Mean 1284 RMS 4769 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 535914 Mean 5.29 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.907e+04 RMS 13.38 Underflow 5e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 535914 Mean 1288 RMS 4768 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 535914 Mean 10.32 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.908e+04 RMS 12.79 Underflow 5e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 535914 Mean 1271 RMS 4721 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 535914 Mean 13.23 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.901e+04 RMS 12.76 Underflow 5.005e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 535914 Mean 1280 RMS 4729 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 535914 Mean 11.91 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.892e+04 RMS 13.44 Underflow 5e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 535914 Mean 1254 RMS 4721 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 535914 Mean -4.115 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.577e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 9.579 Underflow 5.004e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 535914 Mean 1256 RMS 4693 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 535914 Mean 3.792 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 3.577e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.885e+04 RMS 9.74 Underflow 5.003e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 535914 Mean 1281 RMS 4746 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 535914 Mean 11.05 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.903e+04 RMS 11.14 Underflow 5.001e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 535914 Mean 1242 RMS 4699 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 535914 Mean -4.333 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 3.524e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 7.432 Underflow 5.008e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 535914 Mean 1251 RMS 4735 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 535914 Mean -16.74 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 12.72 Underflow 5.002e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 535914 Mean 1268 RMS 4728 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 535914 Mean 0.6583 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 3.593e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.89e+04 RMS 13.48 Underflow 5e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 535914 Mean 1439 RMS 4995 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 535914 Mean 19.8 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 6.877 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 535914 Mean 1417 RMS 4991 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 535914 Mean -0.8493 RMS 0.6653 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.898e+04 RMS 6.85 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 535914 Mean 1438 RMS 5007 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 535914 Mean 14.98 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.906e+04 RMS 6.849 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 535914 Mean 1393 RMS 4979 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 535914 Mean -21.65 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.892e+04 RMS 6.668 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 535914 Mean 1418 RMS 4990 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 535914 Mean 0.4567 RMS 1.254 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.898e+04 RMS 6.758 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 535914 Mean 1425 RMS 4990 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 535914 Mean 7.367 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 4.001e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.899e+04 RMS 6.711 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 535914 Mean 1406 RMS 4979 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 535914 Mean -8.709 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.893e+04 RMS 6.623 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 535914 Mean 1400 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 535914 Mean -8.901 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.886e+04 RMS 6.849 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 535914 Mean 1421 RMS 4977 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 535914 Mean 7.174 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 6.174 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 535914 Mean 1408 RMS 4947 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 535914 Mean 1.994 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 4.003e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.882e+04 RMS 6.036 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 535914 Mean 1415 RMS 4943 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 535914 Mean 10.63 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 4.001e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.882e+04 RMS 6.454 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 535914 Mean 1416 RMS 4988 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 535914 Mean -0.8297 RMS 0.6635 Underflow 0 Overflow 4.001e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.898e+04 RMS 6.895 Underflow 4.959e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 535914 Mean 2427 RMS 6366 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 535914 Mean -15.52 RMS 1.307 Underflow 0 Overflow 6.885e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 535914 Mean 1.902e+04 RMS 23.01 Underflow 4.672e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 535914 Mean 2395 RMS 6299 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 535914 Mean -22.14 RMS 1.258 Underflow 0 Overflow 6.885e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 535914 Mean 1.881e+04 RMS 15.08 Underflow 4.672e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 535914 Mean 2380 RMS 6270 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 535914 Mean -5.931 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 6.878e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 535914 Mean 1.887e+04 RMS 12.05 Underflow 4.683e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 535914 Mean 2373 RMS 6258 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 535914 Mean -1.677 RMS 1.046 Underflow 0 Overflow 6.764e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 535914 Mean 1.887e+04 RMS 10.56 Underflow 4.685e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 535914 Mean 2386 RMS 6294 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 535914 Mean 9.033 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 6.71e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 535914 Mean 1.905e+04 RMS 7.899 Underflow 4.69e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 535914 Mean 2327 RMS 6254 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 535914 Mean -35.51 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 6.71e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 535914 Mean 1.888e+04 RMS 7.968 Underflow 4.69e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 535914 Mean 2375 RMS 6252 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 535914 Mean -0.1835 RMS 1.095 Underflow 0 Overflow 6.885e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 535914 Mean 1.885e+04 RMS 11.56 Underflow 4.684e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 535914 Mean 2446 RMS 6341 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 535914 Mean 11.98 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 6.885e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 535914 Mean 1.897e+04 RMS 24.4 Underflow 4.671e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 535914 Mean 2353 RMS 6280 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 535914 Mean -35.95 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 6.779e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 535914 Mean 1.886e+04 RMS 13.26 Underflow 4.682e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 535914 Mean 2387 RMS 6275 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 535914 Mean 9.022 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 6.739e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 535914 Mean 1.894e+04 RMS 9.107 Underflow 4.686e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 535914 Mean 2367 RMS 6266 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 535914 Mean 1.282 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 6.709e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 535914 Mean 1.896e+04 RMS 7.728 Underflow 4.691e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 535914 Mean 2357 RMS 6248 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 535914 Mean -5.099 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 6.727e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 535914 Mean 1.889e+04 RMS 8.056 Underflow 4.69e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18800

18850

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18800

18900

19000

19100

19200

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30 Signal RMS vs 12*FE+Chip