-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 704484 Mean 946.9 RMS 4176 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 704484 Mean 8.894 RMS 1.232 Underflow 0 Overflow 3.384e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.954e+04 RMS 6.687 Underflow 6.707e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 704484 Mean 931.8 RMS 4122 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 704484 Mean 6.12 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 3.384e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.929e+04 RMS 6.506 Underflow 6.707e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 704484 Mean 926.8 RMS 4100 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 704484 Mean 4.251 RMS 3.754 Underflow 300 Overflow 3.395e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 15.64 Underflow 6.706e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 704484 Mean 937.5 RMS 4130 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 704484 Mean 0.162 RMS 1.172 Underflow 0 Overflow 3.454e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 7.466 Underflow 6.7e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 704484 Mean 947.5 RMS 4207 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 704484 Mean -22.67 RMS 1.305 Underflow 90 Overflow 3.559e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.919e+04 RMS 14.25 Underflow 6.689e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 704484 Mean 955.6 RMS 4214 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 704484 Mean -17.01 RMS 1.253 Underflow 54 Overflow 3.564e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.921e+04 RMS 19.48 Underflow 6.688e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 704484 Mean 801.3 RMS 3847 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 704484 Mean -5.827 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.97e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 5.557 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 704484 Mean 804.1 RMS 3847 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 704484 Mean -2.994 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.97e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 5.639 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 704484 Mean 808.1 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 704484 Mean -5.264 RMS 1.282 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.929e+04 RMS 5.73 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 704484 Mean 819.5 RMS 3863 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 704484 Mean 9.175 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.923e+04 RMS 5.808 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 704484 Mean 844.3 RMS 3831 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 704484 Mean 40.33 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.91e+04 RMS 6.81 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 704484 Mean 820.2 RMS 3843 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 704484 Mean 13.62 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 5.659 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 704484 Mean 800.7 RMS 3834 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 704484 Mean 0.2248 RMS 2.066 Underflow 0 Overflow 2.943e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.916e+04 RMS 4.638 Underflow 6.751e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 704484 Mean 818.2 RMS 3855 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 704484 Mean 11.1 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 2.959e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.923e+04 RMS 5.14 Underflow 6.749e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 704484 Mean 819.1 RMS 3865 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 704484 Mean 6.761 RMS 1.265 Underflow 72 Overflow 2.981e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.921e+04 RMS 6.141 Underflow 6.747e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 704484 Mean 821.8 RMS 3867 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 704484 Mean 6.899 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 3.004e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.918e+04 RMS 8.152 Underflow 6.746e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 704484 Mean 816.5 RMS 3864 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 704484 Mean 0.4187 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.008e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 7.624 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 704484 Mean 821.9 RMS 3878 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 704484 Mean 2.816 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 3.008e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.919e+04 RMS 8.824 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 704484 Mean 928.6 RMS 4112 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 704484 Mean -0.007225 RMS 1.144 Underflow 0 Overflow 3.42e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 11.93 Underflow 6.703e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 704484 Mean 937.9 RMS 4105 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 704484 Mean 11.23 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 3.42e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.912e+04 RMS 10.37 Underflow 6.703e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 704484 Mean 947.9 RMS 4112 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 704484 Mean 21.36 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 3.409e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.92e+04 RMS 12.28 Underflow 6.705e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 704484 Mean 887.5 RMS 4050 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 704484 Mean -17.41 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 3.396e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.905e+04 RMS 14.59 Underflow 6.711e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 704484 Mean 896 RMS 4040 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 704484 Mean 4.747 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.274e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.921e+04 RMS 21.41 Underflow 6.718e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 704484 Mean 889.5 RMS 4025 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 704484 Mean 5.121 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 3.263e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.922e+04 RMS 4.875 Underflow 6.721e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 704484 Mean 773.3 RMS 3770 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 704484 Mean 5.396 RMS 2.256 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.928e+04 RMS 9.293 Underflow 6.764e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 704484 Mean 783.5 RMS 3802 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 704484 Mean 0.4063 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 2.868e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.924e+04 RMS 19.58 Underflow 6.758e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 704484 Mean 787.8 RMS 3785 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 704484 Mean 6.571 RMS 1.229 Underflow 0 Overflow 2.878e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.913e+04 RMS 7.568 Underflow 6.757e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 704484 Mean 744.4 RMS 3787 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 704484 Mean -37.22 RMS 1.275 Underflow 0 Overflow 2.878e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.909e+04 RMS 7.91 Underflow 6.757e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 704484 Mean 791.7 RMS 3776 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 704484 Mean 12.34 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 2.878e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.909e+04 RMS 6.957 Underflow 6.757e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 704484 Mean 791.6 RMS 3780 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 704484 Mean 11.35 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.878e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 8.021 Underflow 6.757e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 704484 Mean 922.5 RMS 4080 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 704484 Mean 6.885 RMS 2.099 Underflow 0 Overflow 3.382e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 3.672 Underflow 6.708e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 704484 Mean 926.3 RMS 4106 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 704484 Mean 1.359 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 3.407e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 4.367 Underflow 6.705e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 704484 Mean 923.4 RMS 4120 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 704484 Mean -5.707 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 3.411e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.919e+04 RMS 4.919 Underflow 6.704e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 704484 Mean 933.3 RMS 4125 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 704484 Mean 0.9553 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.431e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.919e+04 RMS 6.043 Underflow 6.702e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 704484 Mean 956.7 RMS 4129 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 704484 Mean 18.71 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 3.458e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.913e+04 RMS 9.085 Underflow 6.699e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 704484 Mean 951.6 RMS 4171 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 704484 Mean 3.912 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 3.458e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.931e+04 RMS 6.792 Underflow 6.699e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 704484 Mean 841.4 RMS 3915 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 704484 Mean 6.926 RMS 1.273 Underflow 288 Overflow 3.076e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.921e+04 RMS 22.14 Underflow 6.74e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 704484 Mean 819.5 RMS 3932 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 704484 Mean -26.11 RMS 1.287 Underflow 14 Overflow 3.114e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 10.8 Underflow 6.734e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 704484 Mean 806.1 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 704484 Mean -14.95 RMS 1.339 Underflow 972 Overflow 3.031e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.909e+04 RMS 5.651 Underflow 6.742e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 704484 Mean 814.8 RMS 3920 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 704484 Mean -15.81 RMS 1.353 Underflow 558 Overflow 3.031e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.93e+04 RMS 4.871 Underflow 6.742e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 704484 Mean 825.1 RMS 3836 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 704484 Mean 20.64 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.033e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 3.3 Underflow 6.749e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 704484 Mean 838.5 RMS 3901 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 704484 Mean 11.07 RMS 1.277 Underflow 127 Overflow 3.033e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.923e+04 RMS 4.729 Underflow 6.742e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 704484 Mean 890.3 RMS 4008 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 704484 Mean 15.24 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 3.206e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.925e+04 RMS 11.26 Underflow 6.724e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 704484 Mean 881.2 RMS 3988 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 704484 Mean 10.92 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 3.202e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.916e+04 RMS 9.199 Underflow 6.725e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 704484 Mean 805.9 RMS 3926 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 704484 Mean -35.94 RMS 1.343 Underflow 36 Overflow 3.098e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 20.5 Underflow 6.735e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 704484 Mean 847.6 RMS 3914 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 704484 Mean 3.588 RMS 1.329 Underflow 180 Overflow 3.138e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.9e+04 RMS 8.456 Underflow 6.732e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 704484 Mean 828.4 RMS 3933 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 704484 Mean -18.13 RMS 1.509 Underflow 0 Overflow 3.121e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.91e+04 RMS 10.43 Underflow 6.733e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 704484 Mean 846.9 RMS 3923 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 704484 Mean 2.802 RMS 1.525 Underflow 0 Overflow 3.119e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.908e+04 RMS 16.2 Underflow 6.733e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 704484 Mean 834.7 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 704484 Mean 14 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 3.026e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 9.62 Underflow 6.743e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 704484 Mean 805.9 RMS 3878 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 704484 Mean -14.07 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 3.029e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 7.356 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 704484 Mean 825.6 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 704484 Mean 7.868 RMS 1.51 Underflow 0 Overflow 3.038e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.922e+04 RMS 6.05 Underflow 6.745e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 704484 Mean 794.6 RMS 3862 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 704484 Mean -16.27 RMS 1.801 Underflow 72 Overflow 2.984e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.92e+04 RMS 4.849 Underflow 6.748e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 704484 Mean 789.6 RMS 3840 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 704484 Mean -12.75 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 3.006e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.92e+04 RMS 5.514 Underflow 6.751e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 704484 Mean 801.6 RMS 3821 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 704484 Mean 3.171 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 2.992e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.91e+04 RMS 11.05 Underflow 6.751e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 704484 Mean 946.9 RMS 4163 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 704484 Mean -4.692 RMS 1.299 Underflow 0 Overflow 3.508e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.917e+04 RMS 15.18 Underflow 6.695e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 704484 Mean 936.8 RMS 4129 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 704484 Mean -4.701 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 3.512e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.906e+04 RMS 15.13 Underflow 6.697e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 704484 Mean 902.5 RMS 4057 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 704484 Mean -2.2 RMS 1.158 Underflow 0 Overflow 3.359e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 23.52 Underflow 6.712e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 704484 Mean 932.6 RMS 4096 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 704484 Mean 5.718 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 3.533e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.91e+04 RMS 8.44 Underflow 6.704e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 704484 Mean 899.7 RMS 4088 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 704484 Mean -18.99 RMS 1.654 Underflow 0 Overflow 3.433e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 9.699 Underflow 6.707e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 704484 Mean 935.1 RMS 4146 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 704484 Mean -6.704 RMS 2.292 Underflow 0 Overflow 3.465e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.919e+04 RMS 14.29 Underflow 6.699e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 704484 Mean 863.5 RMS 3987 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 704484 Mean -6.404 RMS 1.319 Underflow 234 Overflow 3.202e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 8.622 Underflow 6.725e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 704484 Mean 878.1 RMS 3969 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 704484 Mean 9.564 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 3.233e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.902e+04 RMS 5.91 Underflow 6.723e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 704484 Mean 885.3 RMS 4043 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 704484 Mean -6.078 RMS 1.316 Underflow 54 Overflow 3.265e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.923e+04 RMS 21.27 Underflow 6.718e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 704484 Mean 869.9 RMS 3990 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 704484 Mean -3.838 RMS 1.342 Underflow 450 Overflow 3.227e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.909e+04 RMS 29.34 Underflow 6.724e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 704484 Mean 840.3 RMS 3928 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 704484 Mean -5.066 RMS 2.026 Underflow 254 Overflow 3.121e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.908e+04 RMS 5.892 Underflow 6.733e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 704484 Mean 838.3 RMS 3935 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 704484 Mean -6.358 RMS 2.447 Underflow 506 Overflow 3.107e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.916e+04 RMS 4.054 Underflow 6.734e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 704484 Mean 864.9 RMS 3992 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 704484 Mean -6.513 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 3.256e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.918e+04 RMS 3.432 Underflow 6.725e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 704484 Mean 866.6 RMS 3951 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 704484 Mean 4.18 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 3.26e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.899e+04 RMS 3.377 Underflow 6.725e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 704484 Mean 876.5 RMS 3992 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 704484 Mean -0.8365 RMS 1.17 Underflow 0 Overflow 3.269e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.905e+04 RMS 5.577 Underflow 6.721e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 704484 Mean 906.2 RMS 4033 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 704484 Mean 15.92 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 3.276e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.918e+04 RMS 9.267 Underflow 6.718e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 704484 Mean 900.5 RMS 4032 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 704484 Mean 9.977 RMS 1.282 Underflow 0 Overflow 3.276e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.916e+04 RMS 6.682 Underflow 6.717e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 704484 Mean 895.4 RMS 4023 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 704484 Mean 7.068 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 3.276e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 6.995 Underflow 6.717e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 704484 Mean 821.5 RMS 3865 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 704484 Mean 6.044 RMS 1.425 Underflow 18 Overflow 3.002e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.914e+04 RMS 5.763 Underflow 6.745e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 704484 Mean 829.6 RMS 3886 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 704484 Mean 8.414 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.013e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.922e+04 RMS 5.474 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 704484 Mean 834.6 RMS 3874 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 704484 Mean 16.75 RMS 1.351 Underflow 90 Overflow 3.006e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.918e+04 RMS 3.683 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 704484 Mean 825.5 RMS 3861 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 704484 Mean 10.48 RMS 1.274 Underflow 72 Overflow 3.006e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 3.636 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 704484 Mean 822.7 RMS 3879 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 704484 Mean 3.762 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 3.006e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.92e+04 RMS 3.86 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 704484 Mean 828.2 RMS 3857 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 704484 Mean 13.86 RMS 1.301 Underflow 90 Overflow 3.006e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.91e+04 RMS 3.629 Underflow 6.744e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 704484 Mean 1019 RMS 4269 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 704484 Mean 10.28 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 3.74e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.909e+04 RMS 10.24 Underflow 6.673e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 704484 Mean 1016 RMS 4279 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 704484 Mean 7.318 RMS 1.707 Underflow 0 Overflow 3.731e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.918e+04 RMS 18.05 Underflow 6.675e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 704484 Mean 992.7 RMS 4210 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 704484 Mean 8.537 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.728e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.904e+04 RMS 24.47 Underflow 6.682e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 704484 Mean 1025 RMS 4257 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 704484 Mean 19.61 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 3.742e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.905e+04 RMS 9.322 Underflow 6.673e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 704484 Mean 991.6 RMS 4232 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 704484 Mean 3.104 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 3.744e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 8.432 Underflow 6.682e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 704484 Mean 986.9 RMS 4209 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 704484 Mean 9.383 RMS 1.987 Underflow 0 Overflow 3.677e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.913e+04 RMS 6.432 Underflow 6.685e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 704484 Mean 861.4 RMS 3955 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 704484 Mean 5.982 RMS 1.265 Underflow 0 Overflow 3.148e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 704484 Mean 1.915e+04 RMS 4.596 Underflow 6.73e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 704484 Mean 858 RMS 3940 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 704484 Mean 5.48 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 3.15e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 704484 Mean 1.907e+04 RMS 6.498 Underflow 6.73e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 704484 Mean 869.8 RMS 3960 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 704484 Mean 13.12 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.15e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 704484 Mean 1.917e+04 RMS 4.851 Underflow 6.73e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 704484 Mean 864.3 RMS 3939 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 704484 Mean 12.33 RMS 1.797 Underflow 1 Overflow 3.148e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 704484 Mean 1.908e+04 RMS 7.991 Underflow 6.73e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 704484 Mean 885.6 RMS 3976 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 704484 Mean 25.55 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 3.148e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 704484 Mean 1.927e+04 RMS 4.724 Underflow 6.73e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 704484 Mean 867 RMS 3951 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 704484 Mean 14.26 RMS 2.336 Underflow 0 Overflow 3.136e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 704484 Mean 1.917e+04 RMS 12.33 Underflow 6.731e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 704484 Mean 962 RMS 4197 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 704484 Mean -3.408 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 3.569e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 704484 Mean 1.922e+04 RMS 4.801 Underflow 6.691e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 704484 Mean 954.8 RMS 4177 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 704484 Mean -7.389 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 3.661e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 704484 Mean 1.911e+04 RMS 4.976 Underflow 6.691e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 704484 Mean 953.1 RMS 4212 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 704484 Mean -18.72 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.67e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 704484 Mean 1.923e+04 RMS 5.467 Underflow 6.69e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 704484 Mean 1015 RMS 4241 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 704484 Mean 22.5 RMS 1.226 Underflow 0 Overflow 3.672e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 704484 Mean 1.913e+04 RMS 7.979 Underflow 6.679e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 704484 Mean 1003 RMS 4245 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 704484 Mean 6.421 RMS 1.263 Underflow 0 Overflow 3.679e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 704484 Mean 1.909e+04 RMS 14.64 Underflow 6.677e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 704484 Mean 1003 RMS 4273 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 704484 Mean -0.7153 RMS 0.9433 Underflow 0 Overflow 3.686e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 704484 Mean 1.919e+04 RMS 23.19 Underflow 6.676e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19000

19100

19200

19300

19400

19500

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

19000

19100

19200

19300

19400

19500

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25 Signal RMS vs 12*FE+Chip