-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 359496 Mean 1594 RMS 5314 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 359496 Mean 8.774 RMS 1.233 Underflow 0 Overflow 3.022e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.95e+04 RMS 10.25 Underflow 3.304e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 359496 Mean 1594 RMS 5290 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 359496 Mean 5.927 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 2.995e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.923e+04 RMS 39.57 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 359496 Mean 1597 RMS 5279 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 359496 Mean 4.333 RMS 5.659 Underflow 0 Overflow 3.074e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.91e+04 RMS 12.8 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 359496 Mean 1660 RMS 5381 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 359496 Mean 0.1359 RMS 1.163 Underflow 0 Overflow 3.125e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.911e+04 RMS 23.11 Underflow 3.283e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 359496 Mean 1649 RMS 5408 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 359496 Mean -22.8 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.137e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.915e+04 RMS 26.58 Underflow 3.282e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 359496 Mean 1656 RMS 5413 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 359496 Mean -17.18 RMS 1.246 Underflow 0 Overflow 3.137e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.916e+04 RMS 29.64 Underflow 3.281e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 359496 Mean 1584 RMS 5272 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 359496 Mean -5.951 RMS 3.763 Underflow 0 Overflow 3.013e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 12.13 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 359496 Mean 1586 RMS 5268 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 359496 Mean -2.833 RMS 2.722 Underflow 0 Overflow 3.008e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.906e+04 RMS 12.27 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 359496 Mean 1607 RMS 5320 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 359496 Mean -5.109 RMS 1.281 Underflow 0 Overflow 3.087e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.92e+04 RMS 15.43 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 359496 Mean 1574 RMS 5242 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 359496 Mean 9.089 RMS 3.421 Underflow 0 Overflow 3.017e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.914e+04 RMS 10.24 Underflow 3.301e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 359496 Mean 1700 RMS 5369 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 359496 Mean 40.16 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 3.136e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 25.88 Underflow 3.281e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 359496 Mean 1677 RMS 5379 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 359496 Mean 13.46 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 3.137e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 24.01 Underflow 3.281e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 359496 Mean 1573 RMS 5251 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 359496 Mean 0.09982 RMS 1.192 Underflow 0 Overflow 3.029e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.911e+04 RMS 7.581 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 359496 Mean 1624 RMS 5322 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 359496 Mean 11.05 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 3.028e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.918e+04 RMS 12.09 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 359496 Mean 1622 RMS 5322 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 359496 Mean 6.811 RMS 2.728 Underflow 36 Overflow 3.078e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.916e+04 RMS 12.55 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 359496 Mean 1645 RMS 5349 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 359496 Mean 6.903 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 3.092e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.912e+04 RMS 19.5 Underflow 3.287e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 359496 Mean 1627 RMS 5328 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 359496 Mean 0.2452 RMS 1.475 Underflow 36 Overflow 3.087e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.908e+04 RMS 17.29 Underflow 3.288e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 359496 Mean 1638 RMS 5350 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 359496 Mean 2.608 RMS 1.304 Underflow 90 Overflow 3.092e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.914e+04 RMS 27.35 Underflow 3.288e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 359496 Mean 1599 RMS 5277 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 359496 Mean -0.1021 RMS 1.121 Underflow 0 Overflow 3.038e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.902e+04 RMS 12.19 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 359496 Mean 1613 RMS 5280 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 359496 Mean 11.23 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 3.031e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.902e+04 RMS 11.74 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 359496 Mean 1643 RMS 5315 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 359496 Mean 21.42 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 3.082e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.909e+04 RMS 16.69 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 359496 Mean 1553 RMS 5227 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 359496 Mean -17.81 RMS 5.905 Underflow 0 Overflow 3.019e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.895e+04 RMS 15.55 Underflow 3.298e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 359496 Mean 1613 RMS 5312 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 359496 Mean 4.357 RMS 1.779 Underflow 72 Overflow 3.083e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.916e+04 RMS 15.14 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 359496 Mean 1653 RMS 5367 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 359496 Mean 4.99 RMS 1.314 Underflow 36 Overflow 3.098e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.913e+04 RMS 23.18 Underflow 3.285e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 359496 Mean 1638 RMS 5361 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 359496 Mean 5.403 RMS 2.898 Underflow 126 Overflow 3.16e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.924e+04 RMS 9.938 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 359496 Mean 1654 RMS 5382 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 359496 Mean 0.5452 RMS 7.92 Underflow 18 Overflow 3.112e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.918e+04 RMS 11.48 Underflow 3.286e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 359496 Mean 1628 RMS 5317 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 359496 Mean 6.782 RMS 6.85 Underflow 214 Overflow 3.124e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 19.14 Underflow 3.289e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 359496 Mean 1634 RMS 5391 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 359496 Mean -37.07 RMS 3.462 Underflow 18 Overflow 3.155e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.903e+04 RMS 31.92 Underflow 3.28e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 359496 Mean 1628 RMS 5296 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 359496 Mean 12.24 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 3.168e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.904e+04 RMS 12.3 Underflow 3.291e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 359496 Mean 1684 RMS 5387 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 359496 Mean 11.42 RMS 1.408 Underflow 16 Overflow 3.164e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.904e+04 RMS 20.53 Underflow 3.28e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 359496 Mean 1684 RMS 5394 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 359496 Mean 6.972 RMS 1.301 Underflow 54 Overflow 3.17e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.903e+04 RMS 25.81 Underflow 3.278e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 359496 Mean 1626 RMS 5322 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 359496 Mean 1.719 RMS 7.173 Underflow 126 Overflow 3.122e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.906e+04 RMS 10.41 Underflow 3.289e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 359496 Mean 1651 RMS 5374 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 359496 Mean -5.807 RMS 3.376 Underflow 10 Overflow 3.155e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.909e+04 RMS 14.93 Underflow 3.283e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 359496 Mean 1596 RMS 5285 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 359496 Mean 0.7986 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 3.128e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.912e+04 RMS 23.25 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 359496 Mean 1667 RMS 5348 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 359496 Mean 18.84 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 3.17e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.905e+04 RMS 42.17 Underflow 3.285e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 359496 Mean 1694 RMS 5435 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 359496 Mean 3.853 RMS 1.328 Underflow 70 Overflow 3.172e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.918e+04 RMS 24.42 Underflow 3.278e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 359496 Mean 1595 RMS 5279 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 359496 Mean 7.084 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 3.006e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.916e+04 RMS 9.164 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 359496 Mean 1569 RMS 5278 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 359496 Mean -26.03 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 3.044e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.905e+04 RMS 13.06 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 359496 Mean 1581 RMS 5279 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 359496 Mean -14.77 RMS 1.343 Underflow 18 Overflow 3.046e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.905e+04 RMS 26.05 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 359496 Mean 1615 RMS 5362 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 359496 Mean -16.15 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 3.049e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.924e+04 RMS 11.43 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 359496 Mean 1640 RMS 5319 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 359496 Mean 20.71 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.051e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.911e+04 RMS 15.87 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 359496 Mean 1638 RMS 5343 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 359496 Mean 11.38 RMS 1.319 Underflow 16 Overflow 3.051e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.918e+04 RMS 15.02 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 359496 Mean 1622 RMS 5303 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 359496 Mean 15.73 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 3.044e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.914e+04 RMS 18.42 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 359496 Mean 1606 RMS 5273 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 359496 Mean 11.32 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 3.042e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.906e+04 RMS 10.58 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 359496 Mean 1577 RMS 5303 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 359496 Mean -36.24 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 3.049e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.901e+04 RMS 14.37 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 359496 Mean 1517 RMS 5127 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 359496 Mean 3.288 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.936e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.891e+04 RMS 25.7 Underflow 3.311e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 359496 Mean 1599 RMS 5310 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 359496 Mean -18.29 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 3.051e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.903e+04 RMS 14.86 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 359496 Mean 1614 RMS 5291 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 359496 Mean 2.895 RMS 1.309 Underflow 18 Overflow 3.051e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.899e+04 RMS 15.16 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 359496 Mean 1783 RMS 5531 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 359496 Mean 13.55 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 3.503e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.911e+04 RMS 21.36 Underflow 3.262e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 359496 Mean 1739 RMS 5506 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 359496 Mean -14.01 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 3.501e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.908e+04 RMS 18.34 Underflow 3.266e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 359496 Mean 1774 RMS 5531 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 359496 Mean 7.813 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 3.503e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.916e+04 RMS 21.23 Underflow 3.265e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 359496 Mean 1720 RMS 5502 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 359496 Mean -16.5 RMS 3.71 Underflow 0 Overflow 3.26e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.915e+04 RMS 15.15 Underflow 3.269e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 359496 Mean 1652 RMS 5388 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 359496 Mean -12.26 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 3.258e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.915e+04 RMS 5.18 Underflow 3.284e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 359496 Mean 1661 RMS 5362 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 359496 Mean 3.383 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.217e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.904e+04 RMS 4.445 Underflow 3.283e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 359496 Mean 1797 RMS 5569 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 359496 Mean -4.396 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 3.503e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.903e+04 RMS 21.94 Underflow 3.255e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 359496 Mean 1824 RMS 5594 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 359496 Mean -4.438 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 3.487e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.895e+04 RMS 35.27 Underflow 3.249e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 359496 Mean 1769 RMS 5518 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 359496 Mean -2.041 RMS 1.116 Underflow 0 Overflow 3.447e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.899e+04 RMS 19.61 Underflow 3.26e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 359496 Mean 1660 RMS 5350 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 359496 Mean 5.4 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 3.209e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.897e+04 RMS 15.98 Underflow 3.282e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 359496 Mean 1634 RMS 5359 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 359496 Mean -19.19 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 3.163e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.902e+04 RMS 5.068 Underflow 3.283e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 359496 Mean 1696 RMS 5437 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 359496 Mean -6.591 RMS 2.778 Underflow 0 Overflow 3.22e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 10.59 Underflow 3.275e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 359496 Mean 1476 RMS 5107 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 359496 Mean -6.386 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.799e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 14.28 Underflow 3.316e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 359496 Mean 1481 RMS 5073 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 359496 Mean 9.67 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.898e+04 RMS 12.09 Underflow 3.316e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 359496 Mean 1490 RMS 5141 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 359496 Mean -5.992 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.916e+04 RMS 15.72 Underflow 3.314e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 359496 Mean 1484 RMS 5114 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 359496 Mean -3.856 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.906e+04 RMS 10.6 Underflow 3.314e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 359496 Mean 1456 RMS 5068 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 359496 Mean -4.876 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 2.774e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.904e+04 RMS 9 Underflow 3.319e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 359496 Mean 1454 RMS 5073 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 359496 Mean -5.971 RMS 4.055 Underflow 15 Overflow 2.794e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.908e+04 RMS 8.456 Underflow 3.32e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 359496 Mean 1478 RMS 5109 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 359496 Mean -6.274 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 13.62 Underflow 3.315e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 359496 Mean 1472 RMS 5054 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 359496 Mean 4.449 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.888e+04 RMS 12.95 Underflow 3.315e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 359496 Mean 1479 RMS 5084 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 359496 Mean -0.8489 RMS 1.156 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.895e+04 RMS 12.79 Underflow 3.314e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 359496 Mean 1461 RMS 5049 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 359496 Mean 15.52 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.91e+04 RMS 6.377 Underflow 3.323e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 359496 Mean 1458 RMS 5050 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 359496 Mean 10.05 RMS 1.279 Underflow 15 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.908e+04 RMS 12.43 Underflow 3.322e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 359496 Mean 1464 RMS 5056 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 359496 Mean 7.114 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 2.777e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.9e+04 RMS 16.33 Underflow 3.319e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 359496 Mean 1551 RMS 5204 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 359496 Mean 6.232 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.926e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.909e+04 RMS 8.029 Underflow 3.304e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 359496 Mean 1566 RMS 5233 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 359496 Mean 8.548 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 2.926e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.915e+04 RMS 8.683 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 359496 Mean 1572 RMS 5226 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 359496 Mean 16.67 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.913e+04 RMS 8.834 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 359496 Mean 1561 RMS 5208 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 359496 Mean 10.47 RMS 1.272 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.906e+04 RMS 9.049 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 359496 Mean 1560 RMS 5227 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 359496 Mean 3.842 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.912e+04 RMS 9.089 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 359496 Mean 1564 RMS 5205 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 359496 Mean 14.05 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.905e+04 RMS 9.234 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 359496 Mean 1553 RMS 5185 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 359496 Mean 10.04 RMS 1.268 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.898e+04 RMS 8.584 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 359496 Mean 1557 RMS 5205 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 359496 Mean 7.482 RMS 1.275 Underflow 0 Overflow 2.925e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.905e+04 RMS 8.625 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 359496 Mean 1552 RMS 5185 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 359496 Mean 8.374 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.898e+04 RMS 8.674 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 359496 Mean 1558 RMS 5170 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 359496 Mean 19.21 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 2.925e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.893e+04 RMS 8.374 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 359496 Mean 1556 RMS 5215 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 359496 Mean 3.164 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.907e+04 RMS 9.032 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 359496 Mean 1558 RMS 5201 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 359496 Mean 9.555 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 2.927e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.903e+04 RMS 9.163 Underflow 3.302e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 359496 Mean 1578 RMS 5248 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 359496 Mean 5.977 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 2.963e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 359496 Mean 1.909e+04 RMS 5.751 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 359496 Mean 1575 RMS 5228 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 359496 Mean 5.524 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.999e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 359496 Mean 1.9e+04 RMS 5.658 Underflow 3.298e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 359496 Mean 1647 RMS 5341 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 359496 Mean 13.19 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 3.076e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 359496 Mean 1.911e+04 RMS 12.96 Underflow 3.287e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 359496 Mean 1641 RMS 5323 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 359496 Mean 12.36 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 3.08e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 359496 Mean 1.904e+04 RMS 12.35 Underflow 3.287e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 359496 Mean 1678 RMS 5380 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 359496 Mean 25.5 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 3.1e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 359496 Mean 1.92e+04 RMS 17.22 Underflow 3.285e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 359496 Mean 1661 RMS 5361 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 359496 Mean 14.62 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 3.101e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 359496 Mean 1.911e+04 RMS 16.87 Underflow 3.285e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 359496 Mean 1574 RMS 5255 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 359496 Mean -3.14 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 3.004e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 359496 Mean 1.91e+04 RMS 5.613 Underflow 3.298e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 359496 Mean 1575 RMS 5249 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 359496 Mean -7.248 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.997e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 359496 Mean 1.899e+04 RMS 6.835 Underflow 3.296e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 359496 Mean 1616 RMS 5344 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 359496 Mean -18.87 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 3.076e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 359496 Mean 1.908e+04 RMS 20.97 Underflow 3.287e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 359496 Mean 1646 RMS 5309 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 359496 Mean 22.17 RMS 1.238 Underflow 0 Overflow 3.076e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 359496 Mean 1.9e+04 RMS 12.74 Underflow 3.287e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 359496 Mean 1645 RMS 5333 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 359496 Mean 6.655 RMS 1.259 Underflow 0 Overflow 3.1e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 359496 Mean 1.9e+04 RMS 16.67 Underflow 3.285e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 359496 Mean 1644 RMS 5352 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 359496 Mean -0.6981 RMS 0.935 Underflow 0 Overflow 3.101e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 359496 Mean 1.906e+04 RMS 17.5 Underflow 3.285e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

19000

19100

19200

19300

19400

19500

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

19000

19100

19200

19300

19400

19500

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Signal RMS vs 12*FE+Chip