-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 629316 Mean 850.3 RMS 3937 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 629316 Mean -0.9288 RMS 0.9112 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.907e+04 RMS 17.54 Underflow 6.013e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 629316 Mean 848.7 RMS 3971 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 629316 Mean -12.1 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.835e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 13.86 Underflow 6.011e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 629316 Mean 841.7 RMS 3920 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 629316 Mean 4.262 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.92e+04 RMS 7.699 Underflow 6.019e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 629316 Mean 844.8 RMS 3950 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 629316 Mean -0.1803 RMS 1.413 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.931e+04 RMS 8.433 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 629316 Mean 845.3 RMS 3914 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 629316 Mean 9.154 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 2.75e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.916e+04 RMS 8.469 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 629316 Mean 858.4 RMS 3926 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 629316 Mean 19.34 RMS 1.425 Underflow 0 Overflow 2.75e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.923e+04 RMS 8.289 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 629316 Mean 841.4 RMS 3920 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 629316 Mean 8.369 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.928e+04 RMS 6.027 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 629316 Mean 819.5 RMS 3901 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 629316 Mean -9.584 RMS 1.295 Underflow 1 Overflow 2.72e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 5.904 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 629316 Mean 828.4 RMS 3899 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 629316 Mean -0.5802 RMS 0.9638 Underflow 1 Overflow 2.722e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 6.503 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 629316 Mean 826 RMS 3915 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 629316 Mean -6.437 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.924e+04 RMS 6.314 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 629316 Mean 819.9 RMS 3895 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 629316 Mean -8.131 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.914e+04 RMS 6.115 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 629316 Mean 824.6 RMS 3923 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 629316 Mean -9.354 RMS 1.269 Underflow 0 Overflow 2.722e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.927e+04 RMS 6.352 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 629316 Mean 862.6 RMS 3957 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 629316 Mean 9.182 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.922e+04 RMS 18.71 Underflow 6.016e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 629316 Mean 804.5 RMS 3908 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 629316 Mean -32.82 RMS 1.66 Underflow 199 Overflow 2.793e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.905e+04 RMS 5.601 Underflow 6.017e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 629316 Mean 845.5 RMS 3896 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 629316 Mean 11.48 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.789e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.906e+04 RMS 5.431 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 629316 Mean 832.7 RMS 3953 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 629316 Mean -17.59 RMS 1.313 Underflow 108 Overflow 2.808e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.922e+04 RMS 8.086 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 629316 Mean 814.8 RMS 3901 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 629316 Mean -18.38 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 2.77e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.909e+04 RMS 4.966 Underflow 6.019e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 629316 Mean 817 RMS 3904 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 629316 Mean -17.65 RMS 1.249 Underflow 72 Overflow 2.772e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.909e+04 RMS 5.24 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 629316 Mean 923.2 RMS 4080 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 629316 Mean 18.97 RMS 1.305 Underflow 144 Overflow 2.948e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.934e+04 RMS 20.11 Underflow 5.999e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 629316 Mean 866.6 RMS 4050 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 629316 Mean -33.36 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.963e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.909e+04 RMS 8.523 Underflow 5.997e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 629316 Mean 879 RMS 4038 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 629316 Mean -16.67 RMS 1.281 Underflow 72 Overflow 2.952e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.908e+04 RMS 13.04 Underflow 5.998e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 629316 Mean 890.1 RMS 4043 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 629316 Mean -6.826 RMS 1.331 Underflow 72 Overflow 2.952e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.911e+04 RMS 8.656 Underflow 5.998e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 629316 Mean 826.7 RMS 3931 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 629316 Mean -12.97 RMS 2.185 Underflow 144 Overflow 2.747e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.923e+04 RMS 4.561 Underflow 6.019e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 629316 Mean 848.1 RMS 3929 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 629316 Mean 11.37 RMS 2.026 Underflow 144 Overflow 2.747e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.93e+04 RMS 4.426 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 629316 Mean 835.2 RMS 3935 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 629316 Mean -11.4 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.912e+04 RMS 5.288 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 629316 Mean 855.3 RMS 3964 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 629316 Mean 2.421 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.928e+04 RMS 5.298 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 629316 Mean 865.8 RMS 3937 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 629316 Mean 18.7 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.916e+04 RMS 5.258 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 629316 Mean 849 RMS 3947 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 629316 Mean -0.3257 RMS 1.127 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.919e+04 RMS 5.339 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 629316 Mean 866.3 RMS 3967 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 629316 Mean 12.82 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.93e+04 RMS 5.424 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 629316 Mean 841.3 RMS 3924 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 629316 Mean -2.981 RMS 1.282 Underflow 0 Overflow 2.785e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.908e+04 RMS 5.188 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 629316 Mean 984.6 RMS 4210 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 629316 Mean 9.458 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 3.204e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.916e+04 RMS 9.78 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 629316 Mean 967.5 RMS 4194 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 629316 Mean -3.892 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 3.204e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.908e+04 RMS 5.752 Underflow 5.973e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 629316 Mean 955.3 RMS 4218 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 629316 Mean -18.71 RMS 1.314 Underflow 72 Overflow 3.186e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.922e+04 RMS 6.95 Underflow 5.975e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 629316 Mean 992.9 RMS 4175 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 629316 Mean 34.31 RMS 1.313 Underflow 432 Overflow 3.154e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.918e+04 RMS 10.89 Underflow 5.979e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 629316 Mean 897.7 RMS 4066 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 629316 Mean -7.762 RMS 1.602 Underflow 0 Overflow 2.974e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.915e+04 RMS 4.883 Underflow 5.996e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 629316 Mean 909.9 RMS 4070 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 629316 Mean 3.507 RMS 2.272 Underflow 0 Overflow 2.974e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.92e+04 RMS 3.367 Underflow 5.997e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 629316 Mean 622.5 RMS 3454 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 629316 Mean -19.65 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.102e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.92e+04 RMS 7.996 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 629316 Mean 645.3 RMS 3439 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 629316 Mean 5.91 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 2.102e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.915e+04 RMS 7.492 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 629316 Mean 643.2 RMS 3444 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 629316 Mean 3.431 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 2.101e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.918e+04 RMS 11.25 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 629316 Mean 665.1 RMS 3438 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 629316 Mean 26.31 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 2.102e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.916e+04 RMS 7.902 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 629316 Mean 648.9 RMS 3384 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 629316 Mean 27.52 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.056e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.908e+04 RMS 3.75 Underflow 6.088e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 629316 Mean 640.5 RMS 3418 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 629316 Mean 11.03 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 2.065e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.92e+04 RMS 13.52 Underflow 6.087e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 629316 Mean 875.4 RMS 4032 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 629316 Mean -9.345 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 2.921e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.927e+04 RMS 13.69 Underflow 6.005e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 629316 Mean 891.8 RMS 4011 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 629316 Mean 10.08 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.923e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.915e+04 RMS 11.67 Underflow 6.003e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 629316 Mean 895.4 RMS 4032 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 629316 Mean 7.037 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 2.925e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.92e+04 RMS 7.875 Underflow 6.002e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 629316 Mean 888.3 RMS 4028 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 629316 Mean -1.683 RMS 0.9405 Underflow 0 Overflow 2.979e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.913e+04 RMS 12.68 Underflow 6.001e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 629316 Mean 843.1 RMS 3937 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 629316 Mean -0.318 RMS 1.607 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.923e+04 RMS 6.444 Underflow 6.017e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 629316 Mean 854.4 RMS 3958 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 629316 Mean 3.899 RMS 2.485 Underflow 0 Overflow 2.792e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.928e+04 RMS 12.24 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 629316 Mean 843.6 RMS 3899 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 629316 Mean 10.92 RMS 1.297 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.91e+04 RMS 3.626 Underflow 6.019e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 629316 Mean 838.9 RMS 3908 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 629316 Mean 3.763 RMS 2.813 Underflow 1102 Overflow 2.756e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.911e+04 RMS 3.774 Underflow 6.018e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 629316 Mean 870.3 RMS 3927 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 629316 Mean 24.67 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 2.831e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.913e+04 RMS 7.472 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 629316 Mean 904.4 RMS 4081 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 629316 Mean -3.974 RMS 1.32 Underflow 90 Overflow 2.972e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.923e+04 RMS 12.68 Underflow 5.996e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 629316 Mean 956.7 RMS 4114 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 629316 Mean 26.08 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.069e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.914e+04 RMS 11.89 Underflow 5.987e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 629316 Mean 922.2 RMS 4133 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 629316 Mean -13.63 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.071e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 23.97 Underflow 5.986e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 629316 Mean 888.6 RMS 4015 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 629316 Mean 7.015 RMS 1.315 Underflow 19 Overflow 2.996e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.924e+04 RMS 9.985 Underflow 6.006e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 629316 Mean 892.6 RMS 4081 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 629316 Mean -18.73 RMS 1.361 Underflow 18 Overflow 2.998e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 12.9 Underflow 5.994e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 629316 Mean 898.6 RMS 4061 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 629316 Mean -3.283 RMS 1.305 Underflow 110 Overflow 2.959e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.918e+04 RMS 10.91 Underflow 5.997e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 629316 Mean 923.9 RMS 4018 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 629316 Mean 35.84 RMS 1.336 Underflow 450 Overflow 2.94e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.91e+04 RMS 8.286 Underflow 6e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 629316 Mean 835.3 RMS 3944 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 629316 Mean -16.69 RMS 3.19 Underflow 0 Overflow 2.817e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.91e+04 RMS 4.717 Underflow 6.013e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 629316 Mean 857.2 RMS 3944 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 629316 Mean 3.482 RMS 3.356 Underflow 36 Overflow 2.817e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.908e+04 RMS 5.281 Underflow 6.011e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 629316 Mean 825.1 RMS 3913 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 629316 Mean -4.092 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.713e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.929e+04 RMS 6.497 Underflow 6.023e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 629316 Mean 821.2 RMS 3882 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 629316 Mean -2.916 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 2.729e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.912e+04 RMS 4.371 Underflow 6.022e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 629316 Mean 862 RMS 3963 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 629316 Mean 8.299 RMS 1.318 Underflow 144 Overflow 2.792e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.926e+04 RMS 11.26 Underflow 6.014e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 629316 Mean 853.9 RMS 3954 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 629316 Mean 0.06604 RMS 1.203 Underflow 54 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.916e+04 RMS 9.129 Underflow 6.013e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 629316 Mean 868.5 RMS 3950 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 629316 Mean 13.1 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 2.819e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.911e+04 RMS 8.357 Underflow 6.011e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 629316 Mean 866.2 RMS 4004 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 629316 Mean -1.073 RMS 0.7572 Underflow 0 Overflow 2.821e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.935e+04 RMS 8.676 Underflow 6.011e+05 Overflow 341

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 629316 Mean 862.6 RMS 3941 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 629316 Mean 6.194 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 2.97e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.907e+04 RMS 3.523 Underflow 6.012e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 629316 Mean 860.3 RMS 3951 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 629316 Mean 2.714 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.968e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.914e+04 RMS 4.85 Underflow 6.012e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 629316 Mean 879.2 RMS 3963 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 629316 Mean 16.57 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 2.97e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.916e+04 RMS 10.56 Underflow 6.011e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 629316 Mean 893.4 RMS 4051 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 629316 Mean -15.12 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 3.02e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.896e+04 RMS 12.52 Underflow 5.992e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 629316 Mean 933.7 RMS 4103 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 629316 Mean 12.33 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.02e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.921e+04 RMS 11.47 Underflow 5.991e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 629316 Mean 904.9 RMS 4050 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 629316 Mean 2.364 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 3.02e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.909e+04 RMS 9.835 Underflow 5.997e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 629316 Mean 846.5 RMS 3939 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 629316 Mean -4.373 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.908e+04 RMS 10.19 Underflow 6.013e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 629316 Mean 837.6 RMS 3945 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 629316 Mean -14.65 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.91e+04 RMS 10.65 Underflow 6.013e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 629316 Mean 849.2 RMS 3924 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 629316 Mean 4.549 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.909e+04 RMS 7.758 Underflow 6.015e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 629316 Mean 812.8 RMS 3916 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 629316 Mean -28.14 RMS 1.298 Underflow 54 Overflow 2.774e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.905e+04 RMS 7.062 Underflow 6.016e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 629316 Mean 776.3 RMS 3915 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 629316 Mean -55.43 RMS 1.517 Underflow 0 Overflow 2.718e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.92e+04 RMS 4.639 Underflow 6.022e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 629316 Mean 793 RMS 3857 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 629316 Mean -19.84 RMS 3.063 Underflow 0 Overflow 2.681e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.912e+04 RMS 13.08 Underflow 6.029e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 629316 Mean 851.7 RMS 4068 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 629316 Mean -52.14 RMS 1.584 Underflow 0 Overflow 2.974e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 9.699 Underflow 5.997e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 629316 Mean 905.1 RMS 4035 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 629316 Mean 8.708 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 2.965e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.907e+04 RMS 10.25 Underflow 5.997e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 629316 Mean 890.1 RMS 4015 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 629316 Mean 3.186 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 2.972e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.909e+04 RMS 7.419 Underflow 6.001e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 629316 Mean 891.8 RMS 4022 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 629316 Mean 5.721 RMS 1.278 Underflow 0 Overflow 2.957e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 5.581 Underflow 6.003e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 629316 Mean 865 RMS 4005 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 629316 Mean -14.89 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 2.907e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.91e+04 RMS 7.138 Underflow 6.004e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 629316 Mean 903.7 RMS 4011 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 629316 Mean 22.62 RMS 1.235 Underflow 0 Overflow 2.905e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.917e+04 RMS 6.739 Underflow 6.004e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 629316 Mean 859.8 RMS 3971 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 629316 Mean 0.5152 RMS 1.24 Underflow 0 Overflow 2.817e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 629316 Mean 1.921e+04 RMS 8.086 Underflow 6.012e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 629316 Mean 850.9 RMS 3977 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 629316 Mean -9.377 RMS 1.256 Underflow 0 Overflow 2.813e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 629316 Mean 1.923e+04 RMS 7.954 Underflow 6.012e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 629316 Mean 808.2 RMS 3834 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 629316 Mean 8.081 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.75e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 629316 Mean 1.924e+04 RMS 4.997 Underflow 6.032e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 629316 Mean 796.6 RMS 3886 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 629316 Mean -27.29 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 629316 Mean 1.913e+04 RMS 9.937 Underflow 6.023e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 629316 Mean 807.1 RMS 3790 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 629316 Mean 21.01 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 2.715e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 629316 Mean 1.914e+04 RMS 4.084 Underflow 6.036e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 629316 Mean 804.7 RMS 3824 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 629316 Mean 5.393 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.718e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 629316 Mean 1.915e+04 RMS 21.1 Underflow 6.032e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 629316 Mean 870.6 RMS 4003 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 629316 Mean -0.2166 RMS 2.294 Underflow 234 Overflow 2.847e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 629316 Mean 1.927e+04 RMS 6.535 Underflow 6.009e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 629316 Mean 869.3 RMS 3998 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 629316 Mean -6.915 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 2.902e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 629316 Mean 1.912e+04 RMS 4.624 Underflow 6.006e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 629316 Mean 905 RMS 4043 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 629316 Mean 12.18 RMS 1.316 Underflow 36 Overflow 2.941e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 629316 Mean 1.922e+04 RMS 6.032 Underflow 6.001e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 629316 Mean 934.9 RMS 4052 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 629316 Mean 28.83 RMS 1.358 Underflow 18 Overflow 2.997e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 629316 Mean 1.905e+04 RMS 11.57 Underflow 5.993e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 629316 Mean 877 RMS 4007 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 629316 Mean -1.254 RMS 2.695 Underflow 252 Overflow 2.891e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 629316 Mean 1.915e+04 RMS 11.5 Underflow 6.005e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 629316 Mean 917.6 RMS 4059 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 629316 Mean 12.6 RMS 1.874 Underflow 18 Overflow 2.981e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 629316 Mean 1.912e+04 RMS 13.45 Underflow 5.995e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -60

-40

-20

0

20

40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

19350

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

19350

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25 Signal RMS vs 12*FE+Chip